目標

Cisco SG350-28P 28埠Gigabit乙太網路供電(PoE)代管交換器是一個獨立交換器，提供24/28個Gigabit乙太網路連線埠和4/28(2 SFP + 2 Combo)Gigabit乙太網路連線埠。它隨附新一代高度整合的資料包處理器，用於運營商級乙太網和中小企業(SME)應用，具有全線速效能。

本文旨在展示SG350-28P 28埠Gigabit PoE代管交換器的功能。

適用裝置

- SG350-28P

軟體版本

- 2.1.0.63

SG350-28P特性

產品功能

- 連結翻動預防

- 支援自動檢測100M或1000M小型封裝熱插拔(SFP)模組並自動配置正確的速度。

- SFP埠的速度可以手動配置

- 允許以下操作的USB埠：

- 備份配置檔案

- 載入新的映像或配置檔案

- 服務品質(QoS)

輸出策略

- 輸出ACL

- 2色3色(2R3C)

- 連線埠監控器/交換連線埠分析器(SPAN)

- 7作業階段SPAN

- 基於策略的流映象

- 交換器管理

- 命令列介面(CLI)輸出修飾符

- Bonjour IPv6支援

- 基於Web的實用程式

- 搜尋

- 嚮導：存取控制清單(ACL)

- 儲存圖示

- 系統日誌彈出選單

- 顯示技術支援

- 流量監控

— 計數器歷史記錄/計數器圖形

- SFLOW v5

- 資料包處理器- AlleyCat3:98DX3235(GE)、98DX1235(FE)

- 嵌入式CPU - Marvell MSIS /400Mhz

- PHY-

- 88E1680 — 整合八進位10/100/1000 Mbps節能乙太網路收發器

- 88E3680 — 整合八進位10/100 Mbps節能乙太網路收發器

- 88E1543 — 組合端口支援

- DRAM - 512 MB(DDR3)

- 快閃記憶體 — 256 MB NAND快閃記憶體

- 通訊協定型虛擬區域網路(VLAN)

- 基於IP子網的VLAN

- 預設情況下禁用日誌聚合

連接埠

- 乙太網供電(PoE)支援

- 60W PoE

- PoE鏈路層發現協定(LLDP)、思科發現協定(CDP)支援（電源協商）

- PD埠支援(PD70224 + PD70211)

- 新的PoE晶片集使裝置能夠充當電源客戶端並請求特定的功耗

- 內嵌於網路ASIC(AC3)的PoE控制器可加快網路ASIC和PoE晶片之間的通訊速度

- 4埠AF/AT（埠1-2、13-14）

- 兩個組合埠，包含一個RJ45介面和一個Mini-GBIC(SFP)介面

- 其餘埠為電源裝置(PSE):AF/AT。

- PSE埠支援：24個埠

- 最多12個併發埠，支援完全15.4

- 用於裝置管理和調試的控制檯/終端埠(RJ45)

- 8個資料位的非同步資料

- 一站位

- 無奇偶校驗

- 預設波特率115200 bps51H4FP1E51H4FP1E

- USB 2.0埠支援

- FAT32讀/寫

- 只讀的NTFS

按鈕

- 重置按鈕

LED指示

連接埠

功能

LED名稱

LED行為

LED參考

系統

系統

（雙色LED）

系統

綠色

- 關閉 — 系統關閉

- 綠色常亮 — 系統已開啟並準備就緒

- 綠色閃爍 — 啟動/系統自測試或獲取IP地址

琥珀色

- 閃爍琥珀色 — 檢測硬體失敗。

RJ45埠

連結/行動和PoE

左LED

連結/行動

綠色

- 關閉 — 無檢測到鏈路

- ON — 檢測到鏈路

- 綠色閃爍 — Rx/Tx資料

右指示燈

PoE

琥珀色

- OFF -無檢測到PD

- 琥珀色常亮 — 檢測到802.3 af/at PD

- 閃爍琥珀色 — 交涉

組合埠

鏈路/活動和速度

SFP埠與RJ45共用

左LED

連結/行動

綠色

- 關閉 — 無檢測到鏈路

- ON — 檢測到連結

- 綠色閃爍-  Rx/TX資料

右側LED速度

綠色

- 關閉 — 檢測到10M/100M鏈路或無鏈路

- 常亮綠燈 — 檢測到1000M鏈路

SFP埠

專用迷你GBIC埠

左LED

連結/行動

綠色

- 關閉 — 無檢測到鏈路

- ON — 檢測到連結

- 綠色閃爍-  Rx/TX資料

右指示燈

連結/行動

綠色

- 關閉 — 未檢測到鏈路

- ON — 檢測到連結

- 綠色閃爍-  Rx/TX資料