目標

Bandwidth頁允許使用者定義兩個值：入口速率限制和出口整形速率，它們決定系統可以接收和傳送的流量大小。

本文檔的目標是向您展示如何在SG350XG和SG550XG交換機上配置頻寬。

附註：本文檔中的步驟在「高級顯示模式」下執行。要更改高級顯示模式，請轉到右上角，然後在顯示模式下拉選單中選擇高級。

適用裝置

- SG350XG

- SG550XG

軟體版本

- V2.0.0.73

配置頻寬

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Quality of Service > General > Bandwidth。將開啟Bandwidth頁面。

步驟2.在Filter:Interface Type equals to下拉清單，選擇所需的Port of Unit或LAG。Port of Unit選項表示您正在選擇堆疊中特定裝置上的埠，而LAG表示您正在選擇鏈路聚合組。選擇所需選項後，按一下Go。

附註：如果堆疊中有更多裝置，則會有更多選項(例如裝置2的連線埠)。

步驟3.按一下要配置頻寬設定的介面的單選按鈕，然後按一下Edit...。

出現Edit Bandwidth視窗：

附註：當介面型別為LAG時，不會顯示Ingress Rate Limit欄位。如果介面型別為LAG，請跳至步驟7。

步驟4.在Ingress Rate Limit欄位中，如果要啟用輸入速率限制，請勾選Enable覈取方塊。入口速率限制限制介面上的傳入流量量。如果您不想啟用它，請跳至步驟7。

步驟5.如果您選擇在步驟4中啟用輸入速率限制，請在輸入速率限制欄位中輸入介面上允許的所需最大頻寬量。最小值為100 KBits/sec，最大值為10000000 KBits/sec。

步驟6.如果您選擇在步驟4中啟用輸入速率限制，請輸入入口介面所需的最大資料突發大小（以位元組為單位）。即使臨時增加頻寬超過允許的限制，也可以傳送此數量。最小範圍為3000位元組，最大範圍為10000000位元組。

步驟7.在Egress Shaping Rate欄位中，如果要啟用傳出流量限制，請勾選Enable覈取方塊。如果您不想啟用它，請跳至步驟10。

步驟8。如果您選擇在步驟7中啟用輸出整形速率，請在Committed Information Rate(CIR)欄位中輸入輸出介面所需的最大頻寬。最小值為64 KBits/sec，最大值為10000000 KBits/sec。

步驟9。如果您選擇在步驟7中啟用輸出整形速率，請在輸出承諾突發大小(CBS)欄位中輸入輸出介面所需的資料最大突發大小。即使臨時增加頻寬超過允許的限制，也可以傳送此數量。最小範圍為4096位元組，最大範圍為16762902位元組。

步驟10.按一下Apply。頻寬設定將寫入運行配置檔案。

複製設定

步驟1.按一下要從其中複製頻寬配置的介面的單選按鈕。然後按一下複製設定……

出現「Copy Settings」視窗：

步驟2.在到欄位中，輸入要複製選定埠設定的埠或埠範圍。然後按一下「Apply」。