目標

Cisco Discovery Protocol(CDP)是Cisco裝置用於與其他連線的Cisco裝置共用裝置資訊的協定。這包括裝置型別、韌體版本、IP地址、序列號和其他標識資訊。CDP設定可以全域性調整，也可以在SG350XG和SG550XG系列交換機上根據單個埠進行調整。

本文檔的目的是向您展示如何在SG350XG和SG550XG上配置全域性和單個CDP設定。

適用裝置

- SG350XG

- SG550XG

軟體版本

- v2.0.0.73

CDP設定

全域性屬性

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Administration > Discovery - CDP > Properties。Properties頁面隨即開啟。

步驟2.在CDP Status欄位中，勾選Enable覈取方塊以啟用交換機上的CDP。如果您使用的是基本顯示模式，請跳至步驟14。如果您啟用了CDP，請跳至步驟4。

附註：可以使用Web實用程式右上角的下拉選單更改顯示模式。

步驟3.在CDP訊框處理欄位中，選擇與希望交換器收到CDP封包時執行的動作對應的單選按鈕。僅當交換機上未啟用CDP時，此欄位才可用。選擇選項後，跳至步驟11。

選項包括：

- 橋接 — 根據VLAN轉發資料包。

- 過濾 — 刪除資料包。

- 泛洪 — 將所有CDP資料包轉發到所有埠（其源埠除外）。

步驟4.在CDP語音VLAN通告欄位中，勾選Enable覈取方塊，使交換機在已啟用CDP且屬於語音VLAN的所有埠上通過CDP通告語音VLAN。

步驟5.在CDP Mandatory TLVs Validation欄位中，選中Enable覈取方塊以丟棄不包含強制TLV(type-length-value)的傳入CDP資料包。

步驟6.在「CDP版本」欄位中，選擇單選按鈕以選擇要使用的CDP版本(版本1或版本2)。

步驟7.在CDP保持時間欄位中，選擇單選按鈕以確定CDP資料包在被丟棄之前保持的時間量。選擇Use Default以使用預設時間量（180秒），或選擇User Defined以指定介於10到255秒之間的自定義時間量。

步驟8.在「CDP Transmission Rate」欄位中，選擇單選按鈕以確定CDP封包的傳輸速率（以秒為單位）。選擇Use Default以使用預設時間量（60秒），或選擇User Defined以指定介於5到254秒之間的自定義時間量。

步驟9.在Device ID Format欄位中，選擇單選按鈕以確定裝置ID的格式。選擇MAC Address 以使用交換機的MAC地址作為裝置ID，選擇Serial Number 以使用序列號，或選擇Hostname 以使用主機名。

步驟10.在Source Interface欄位中，選擇單選按鈕以決定將哪個IP位址置於傳出CDP封包的TLV欄位中。選擇Use Default以使用傳出介面的IP地址，或選擇User Defined以從Interface欄位的下拉選單中選擇介面（將使用選定介面的IP地址）。

步驟11.在Syslog Voice VLAN Mismatch欄位中，勾選Enable覈取方塊，以便在檢測到語音VLAN不匹配時傳送系統日誌消息。VLAN不匹配是指傳入幀中的VLAN資訊與本地裝置通告的功能不匹配。

步驟12.在Syslog Native VLAN Mismatch欄位中，勾選Enable覈取方塊，以便在檢測到本徵VLAN不匹配時傳送系統日誌消息。

步驟13.在Syslog Duplex Mismatch 欄位中，勾選Enable覈取方塊，以在偵測到雙工不相符時傳送系統日誌訊息。

步驟14.按一下Apply。

介面屬性

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Administration > Discovery - CDP > Interface Settings。將開啟Interface Settings頁面。

附註：此頁僅在高級顯示模式下可用。可以使用Web實用程式右上角的下拉選單更改顯示模式。

步驟2.在CDP介面設定表中，選擇要設定介面的單選按鈕，然後按一下Edit...按鈕。Edit CDP Interface Settings視窗開啟。

附註：如果交換器是堆疊的一部分，可以使用表頂部的下拉選單來顯示堆疊中其他裝置的介面。

步驟3. Interface欄位顯示CDP Interface Settings Table中選定的連線埠。您可以使用Unit和Port下拉選單分別選擇要配置的另一裝置和埠。

步驟4.在CDP Status欄位中，勾選Enable覈取方塊以在指定連線埠上啟用CDP。

步驟5.在Syslog Voice VLAN Mismatch欄位中，勾選Enable覈取方塊，以在指定的連線埠上偵測到語音VLAN不相符時傳送系統日誌訊息。VLAN不匹配是指傳入幀中的VLAN資訊與本地裝置通告的功能不匹配。

步驟6.在Syslog Native VLAN Mismatch欄位中，勾選Enable覈取方塊，以在指定連線埠上偵測到本徵VLAN不相符時傳送系統日誌訊息。

步驟7.在Syslog Duplex Mismatch 欄位中，勾選Enable覈取方塊，以在指定的連線埠上偵測到雙工不相符時傳送系統日誌訊息。

步驟8.按一下Apply。更改將應用到指定的埠。您可以使用Interface欄位設定另一個連線埠，而無需返回Interface Settings頁面。

步驟9.要將埠設定快速複製到另一個埠，請選擇其單選按鈕，然後按一下複製設定……按鈕。複製設定視窗開啟。

步驟10.在文本欄位中，輸入要複製指定埠設定的埠（用逗號分隔）。您還可以輸入連線埠範圍。

步驟11.按一下Apply。設定被複製。