目標

生成樹通訊協定(STP)是一種網路通訊協定，可防止拓撲中出現回圈。這些環路導致交換機轉發流量次數無限。這會導致網路泛洪和使用其資源，從而降低網路效率。

STP介面設定用於提高每個埠的STP效率。使用邊緣埠功能，快速鏈路通過在連線裝置時將埠設定為轉發狀態來提高STP收斂速度。根防護和橋接協定資料單元(BPDU)防護用於控制STP拓撲。拓撲中的這種額外控制可防止出現任何橋接環路。

本文檔的目的是向您展示如何在SG350XG和SG550XG上配置STP介面設定。

附註：本文檔中的步驟在「高級顯示模式」下執行。若要變更為「Advanced Display Mode（高級顯示模式）」，請轉到右上角，然後在「Display Mode（顯示模式）」下拉選單中選擇「Advanced」（高級）。

適用裝置

- SG350XG

- SG550XG

軟體版本

- SG350XG - v2.0.0.73

- SG550XG - v2.0.0.73

配置STP介面設定

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇生成樹> STP介面設定。將開啟STP Interface Settings頁面：

步驟2.在Filter:Interface Type equals to下拉清單，選擇所需的Port of Unit或LAG。然後按一下「Go」。

附註：如果堆疊中有更多裝置，則會有更多選項(例如裝置2的連線埠)。

步驟3. STP介面設定表顯示交換機上當前配置的所有介面的資訊。選擇一個單選按鈕，然後按一下編輯……在出現的「編輯STP介面設定」視窗中編輯其設定。

步驟4.在Interface字段中，選擇單選按鈕。您可以選擇Unit and Port或LAG。如果您選擇LAG，請跳至步驟7。

步驟5.在Unit下拉選單中，選擇要配置的裝置。

步驟6.在Port下拉選單中，選擇要配置的埠，然後跳至步驟8。

步驟7。如果已在步驟4中選擇了LAG，請選擇要配置的所需LAG埠。

步驟8.如果要在STP字段中啟用STP，請選中啟用覈取方塊。預設情況下會選中此項。

步驟9.在Edge Port 欄位中，您可以選擇Enable、Auto或Disable。如果在連線埠上啟用快速連結模式，則連線埠連結開啟時，會自動將連線埠設定為轉送狀態。Fast Link也稱為port-fast。STP的工作方式是「偵聽」大約30-45秒。啟用Fast Link後，它在轉換到轉發狀態之前僅偵聽約5秒。

選項定義如下：

- 啟用 — 立即啟用快速連結。

- 自動 — 在介面啟用幾秒鐘後啟用快速連結。這允許STP在啟用快速鏈路之前解決環路。

- Disable — 禁用快速連結。

步驟10.根防護選項提供了一種在網路中實施根網橋放置的方法。如果要啟用Root Guard，請選中Enable框。

步驟11.跨網橋交換網橋協定資料單元(BPDU)以檢測網路拓撲中的環路。通過BPDU防護，您可以實施STP域邊界並保持活動拓撲的可預測性。已啟用BPDU防護的連線埠後面的裝置無法影響STP拓撲。在接收BPDU時，BPDU防護操作會禁用已配置BPDU的埠。在這種情況下，會收到BPDU訊息，並產生適當的SNMP設陷。如果要啟用BPDU防護，請選中Enable框。

步驟12.在BPDUHandling欄位中，選擇在埠或裝置上禁用STP時如何管理BPDU資料包。BPDU用於傳輸跨距樹狀目錄資訊。

可用選項包括：

- 使用全域性設定 — 選擇以使用在中定義的設定

- SG350XG和SG550XG頁上的STP狀態和全域性設置。

- 過濾 — 當介面上禁用生成樹時，過濾BPDU資料包。

- 泛洪 — 當介面上禁用生成樹時，泛洪BPDU資料包。

步驟13.在路徑開銷欄位中，選擇使用預設值（使用系統生成的預設開銷）或使用者定義（將埠作用設定為根路徑開銷）。

步驟14.在Priority欄位中，設定連線埠的優先順序值。當橋接器有兩個連線埠連線到回圈時，優先順序值會影響連線埠的選擇。優先順序是一個介於0和240之間的值，以16的增量設定。最低優先順序為0，最高優先順序為240。

埠狀態顯示埠的當前STP狀態。

狀態定義為：

- 已禁用 — 埠上當前已禁用STP。此連線埠會於學習MAC位址時轉送流量。

- 阻塞 — 連線埠目前遭到封鎖，無法轉送流量（BPDU資料除外）或得知MAC位址。

- 偵聽 — 埠處於偵聽模式。連線埠無法轉送流量，也無法學習MAC位址。

- Learning — 埠處於學習模式。連線埠無法轉送流量，但可以得知新的MAC位址。

- 轉送 — 連線埠處於轉送模式。此連線埠可以轉送流量並學習新的MAC位址。

指定網橋ID顯示網橋優先順序和指定網橋的MAC地址。

指定埠ID顯示所選埠的優先順序和介面。

指定成本顯示參與STP拓撲的埠的成本。如果STP檢測到環路，具有較低成本的埠被阻塞的可能性較小。

Forward Transitions顯示連線埠從封鎖狀態變更為轉送狀態的次數。

Speed顯示連線埠的速度。

附註：如果您在步驟4中選擇了LAG，則無法使用。

LAG顯示連線埠所屬的LAG。如果埠是LAG的成員，則LAG設定將覆蓋埠設定。

附註：如果您在步驟4中選擇了LAG，則此選項不可用。

步驟15.按一下Apply。介面設定會寫入運行配置檔案。

步驟16.如果要將連線埠的設定快速複製到另一個連線埠或連線埠群組，請在STP Interface Settings中選擇其單選按鈕，然後按一下Copy Settings...按鈕。

步驟17.在複製設定視窗中，在文本欄位中輸入要複製到的埠。可以指定多個埠（用逗號分隔）或埠範圍。

步驟18.按一下Apply。設定被複製。