目標

本文檔旨在向您展示如何在SG350XG和SG550XG上配置能效設定。

簡介

SG350XG和SG550XG交換機相容IEEE 802.3az EEE（節能乙太網）和綠色乙太網。這些功能經過一系列修改，將使交換機使用更少的電源，從而更節能、更經濟。例如，您可以禁用不傳輸或接收資料的埠，但仍讓交換機認為這些埠處於管理性活動狀態。如果需要移動資料，埠將快速喚醒，並且不會丟失資料包。

適用裝置

- SG350XG

- SG550XG

軟體版本

- v2.0.0.73

配置全域性能源屬性

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Port Management > Green Ethernet > Properties。

Properties頁面隨即開啟。

附註：要使此頁上的設定生效，可能需要配置各個埠。要執行此操作，請按一下頁面頂部的Port Settings連結以轉至Port Settings頁面。下一節將對此進行描述。

步驟2.（可選）在埠LED欄位中，取消選中啟用覈取方塊以關閉交換機上的所有埠LED。預設情況下會選中它。

此外，以下欄位包含更多資訊：

- Energy Detect Mode — 此欄位顯示能源檢測模式是Enabled還是Disabled。預設情況下啟用。此功能允許非活動埠在仍處於管理性開啟狀態時轉換為低功耗狀態。從此狀態中恢復是快速、透明的，並且不會導致資料包丟失。GE和FE埠支援此模式。

- Short Reach — 此欄位顯示短距離模式是Enabled還是Disabled。預設情況下啟用。如果連線埠偵測到短纜線，此功能可降低連線埠的功耗。只有RJ45 GE埠支援此模式；它不適用於組合埠。

- 節能 — 顯示使用綠色乙太網和短距離節省的功率百分比。它不會顯示有關EEE所節省電源的資訊。

- 累計節省的能量 — 顯示自上次裝置重新啟動後節省的能源量。

附註：要重置Cumulative Energy Saved欄位，請按一下Reset Energy Saving Counter按鈕。

步驟3.（可選）在802.3節能乙太網路(EEE)欄位中，Enable覈取方塊預設為勾選。這將全域性啟用EEE，並且不同於綠色乙太網。EEE標準由IEEE制定，以降低低活動期間的功耗。您可以通過取消選中此覈取方塊來禁用EEE。

步驟4.按一下Apply。您的電源設定會立即應用。

配置單個埠屬性

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Port Management > Green Ethernet > Port Settings。

將打開「埠設定」頁面。

附註：螢幕截圖顯示每頁10個埠，但預設顯示在同一頁上的所有埠。可使用埠設定表右上角的下拉選單調整此設置。

要使此頁上的設定生效，可能需要配置全域性設定。要執行此操作，請按一下頁面頂部的Properties連結以轉至Properties頁。這一點在上一節中描述。

步驟2.在埠設定表中選擇埠的單選按鈕，然後在編輯埠設定視窗中按一下編輯……以編輯其能量設定。

步驟3.在Interface欄位中，使用Unit和Port下拉選單選擇要設定的交換器連線埠。此欄位自動顯示從埠設定表選擇的埠，主要用於在不同埠之間切換，而不返回上一頁。

步驟4.在802.3 Energy Efficient Ethernet(EEE)欄位中，勾選Enable覈取方塊以針對特定埠啟用EEE。預設情況下會選中它。

步驟5.在802.3節能乙太網路(EEE)LLDP欄位中，勾選Enable覈取方塊，讓連線埠透過LLDP（連結層探索通訊協定）通告其EEE功能。 預設情況下會選中它。

步驟6.按一下Apply。您的埠設定會立即更新。然後您可以按一下Close以返回Port Settings頁面，或在Interface欄位中選擇另一個要設定的連線埠。

步驟7.如果要將連線埠的設定快速複製到另一個連線埠或連線埠群組，請在「連線埠設定表」中選擇其單選按鈕，然後按一下「複製設定……」按鈕。

步驟8.在複製設定視窗中，在文本欄位中輸入要複製到的埠。可以指定多個埠（用逗號分隔）或埠範圍。

步驟9.按一下Apply。設定被複製。

現在，您已成功在SG350XG或SG550XG交換機上配置能效設定。