目標

交換機可以有多個IP地址。每個IP地址都可以分配給指定的介面或埠、鏈路聚合組(LAG)或虛擬區域網(VLAN)。 要遠端管理裝置，必須定義IP地址才能訪問交換機。這樣，您可以通過基於Web的實用程式、Telnet或安全外殼(SSH)輕鬆配置裝置或對其進行故障排除。

交換機的IP地址可以手動配置，也可以從動態主機配置協定(DHCP)伺服器自動接收。如果沒有可用的DHCP伺服器，交換機將使用其出廠預設IP地址192.168.1.254。

本文提供有關如何通過命令列介面(CLI)配置交換機的IP地址設定的說明。

如果您不熟悉本文檔中的術語，請檢視思科業務：新字詞詞彙表.

適用裝置

- Sx350系列

- SG350X系列

- Sx500系列

- Sx550X系列

軟體版本

- 1.4.7.05 — Sx500

- 2.2.8.4 — Sx350、SG350X、Sx550X

通過CLI配置交換機的IP地址

重要事項：如果交換機處於存在備用交換機的其中一種堆疊模式，建議配置靜態IP地址以防止在堆疊活動切換期間斷開與網路的連線。這是因為當備用交換器控制堆疊時，在使用DHCP時，它可能收到與堆疊中最初啟用活動的裝置所收到的IP位址不同的IP位址。

靜態IP地址

DHCP IP地址

配置靜態IP地址

在此場景中，交換機是在沒有DHCP伺服器的情況下設定的。按照以下步驟在交換機上配置靜態IP地址：

步驟1.使用串列電纜將電腦直接連線到交換機。

如果您希望通過SSH連線到交換機，請按一下此處檢視有關獲得交換機的CLI訪問許可權的文章。

步驟2.登入到交換機控制檯。預設使用者名稱和密碼為cisco/cisco。如果您已配置新的使用者名稱或密碼，請改為輸入憑據。

在本示例中，使用了SG350X-24 24埠Gigabit堆疊式代管交換器。

步驟3.在交換機的特權EXEC模式下，輸入以下命令進入全域性配置模式：

SG350X#configure

configure命令等效於 configure terminal

步驟4.在「全域性配置」模式下，通過輸入以下內容輸入介面上下文：

SG350X(config)#interface [interface-id | vlan-id

在本範例中，使用介面vlan 1。VLAN 1是交換器的預設VLAN。

步驟5.輸入IP address介面配置命令，通過輸入以下任一命令來定義介面的IP地址：

- ip address [ip-address] {{mask | prefix-length}} —使用reload命令立即重新載入交換機。

- ip address [ip-address] {{mask | prefix-length}} [default-gateway-ip-address] — 使用reload {{hhh:mm | mmm | at hh:mm [day month]}}命令指定計畫交換機重新載入。

選項包括：

- ip address — 指定IP地址。

- mask — 指定IP地址的網路掩碼。

- prefix-length — 指定組成IP位址首碼的位數。字首長度前面必須有一個正斜槓(/)。 範圍為8至30。

SG350X(config-if)#ip address 192.168.100.201 255.255.255.0

在本例中，使用的IP地址為192.168.100.201，掩碼為255.255.255.0。

步驟6.（可選）要從介面刪除IP地址，請使用IP address命令的no形式，輸入以下內容：

SG350X(config-if)#no ip address

步驟7.輸入end命令返回交換機的特權執行模式。

SG350X(config-if)#end

步驟8.（可選）要在介面上顯示IP地址配置和資訊，請在特權EXEC模式下輸入以下命令：

SG350X#show ip interface

在本例中，IP地址為192.168.100.201，型別為靜態。

步驟9.（可選）要將已配置的設定儲存到啟動配置檔案中，請輸入以下內容：

SG350X#copy running-config startup-config

步驟10。（可選）出現Overwrite file [startup-config]...提示後，在鍵盤上按Y選擇「Yes」，或按N選擇「No」。

在此示例中，Y被按下。

現在，您應該已經成功配置了交換機的靜態IP地址設定。

通過DHCP配置IP地址

在此場景中，交換機連線到充當活動DHCP伺服器的路由器。按照以下步驟通過DHCP配置交換機的IP地址。

步驟1.使用串列電纜將電腦直接連線到交換機。

步驟2.登入到交換機控制檯。預設使用者名稱和密碼為cisco/cisco。如果您已配置新的使用者名稱或密碼，請改為輸入憑據。

在本示例中，使用了SG350X-24 24埠Gigabit堆疊式代管交換器。

步驟3.在交換機的特權EXEC模式下，輸入以下命令進入全域性配置模式：

SG350X#configure

步驟4.在「全域性配置」模式下，通過輸入以下內容輸入介面上下文：

SG350X(config)#interface [interface id | vlan-id]

在本範例中，使用介面vlan 1。VLAN 1是交換器的預設VLAN。

步驟5.在介面上下文中，通過輸入以下內容從DHCP伺服器獲取IP地址：

SG350X(config-if)#interface [interface id | vlan-id]

您將收到一條通知，通知您在指定介面上配置了裝置。

步驟6.（可選）要從介面刪除IP地址，請使用IP address DHCP命令的no形式，輸入以下內容：

SG350X(config-if)#no ip address dhcp

步驟7.輸入end命令返回交換機的特權執行模式。

SG350X(config-if)#end

步驟8.（可選）要顯示介面的IP地址配置和資訊，請在特權EXEC模式下輸入以下命令：

SG350X#show ip interface

在本示例中，IP地址為192.168.100.103，型別是DHCP。

步驟9。（可選）要顯示DHCP客戶端介面上的IP地址配置和資訊時，請在特權EXEC模式下輸入以下命令：

SG350X#show ip dhcp client interface

步驟10。（可選）要將已配置的設定儲存到啟動配置檔案中，請輸入以下內容：

SG350X#copy running-config startup-config

步驟11.（可選）出現Overwrite file [startup-config]...提示後，在鍵盤上按Y選擇「Yes」，或按N選擇「No」。

在此示例中，Y被按下。

現在，您應該在交換機上成功配置DHCP IP地址設定。