簡介

Cisco Sx350系列全託管交換機是獨立交換機，可在特定型號上提供快速乙太網(FE)/千兆乙太網(GE)和小型封裝熱插拔(SFP)2個組合+ PoE埠。這些交換機配備新一代高度整合的資料包處理器，用於運營商級乙太網和中小企業(SME)應用，具有全線速效能。

基於Web的實用程式允許您有效地部署和管理網路。使用易於使用的工具(例如Cisco Discovery Protocol(CDP)、FindIT和Cisco Smartports)可以輕鬆完成設定和故障排除，從而讓您的網路自動檢測和配置所有連線的思科裝置。

本文旨在展示Sx350系列完全託管交換機的功能。

產品功能

- 連結翻動預防

- 支援自動檢測100M或1000M小型SFP模組並自動配置正確的速度。

— 可以手動配置SFP埠的速度

- 允許以下操作的USB埠：

— 備份配置檔案

— 載入新的映像或配置檔案

- 服務品質(QoS)

— 出口策略

— 輸出存取控制清單(ACL)

- 2色3色(2R3C)

- 連線埠監控器/交換連線埠分析器(SPAN)

- 7個作業階段SPAN

— 基於策略的流映象

- 交換器管理

— 命令列介面(CLI)輸出修飾符

- Bonjour IPv6支援

- 基於Web的實用程式

— 搜尋

— 嚮導：ACL

— 儲存圖示

— 系統日誌彈出選單

— 顯示技術支援

- 流量監控

— 計數器歷史記錄/計數器圖形

- sFlow v5

- PHY-

- 88E1680 — 整合八進位10/100/1000 Mbps節能乙太網收發器

- 88E3680 — 整合八進位10/100 Mbps節能乙太網收發器

- 88E1543 — 組合埠支援

- DRAM - 512 MB(DDR3)

- 快閃記憶體 — 256 MB NAND快閃記憶體

- 通訊協定型虛擬區域網路(VLAN)

- IP子網型VLAN

- 預設情況下禁用日誌聚合

- PD埠支援

- 新的PoE晶片集使裝置能夠充當電源客戶端並請求特定的功耗

— 嵌入在網路ASIC(AC3)中的PoE控制器允許網路ASIC和PoE晶片之間更快的通訊速度

— 兩個組合埠，包含一個RJ45介面和一個Mini-GBIC(SFP)介面

- 其餘埠為PSE:af/at。

- 用於裝置管理和調試的控制檯/終端埠(RJ45)

— 八位資料的非同步資料

— 一站位

— 無奇偶校驗

— 預設波特率為115200 bps

- USB 2.0埠支援

- FAT32用於讀/寫

— 只讀的NTFS

乙太網供電(PoE))交換機

- SF350-48P 48埠10/100代管交換器

- 48 FE + 4 GE（2 SFP + 2組合）

- 48個FE埠上的AT/AF PoE/電源裝置(PSE)

- PoE預算375W

- SF350-48MP 48埠10/100代管交換器

- 48 FE + 4 GE（2 SFP + 2組合）

- 48 FE埠上的AT/AF PoE

- PoE預算740W

- SG350-28P - 28埠 千兆PoE 託管交換器

- 24 GE + 4 GE（2 SFP + 2個組合）

- 24 GE埠上的AT/AF PoE

- PoE預算185W

- SG350-28MP- 28埠 千兆 PoE 託管交換器

- 24 GE + 4 GE（2 SFP + 2個組合）

- 24 GE埠上的AT/AF PoE

- PoE預算375W

- SG350-10P - 10埠 千兆 託管交換器

- 8 GE + 2 GE（2個組合）

- 8 GE上的AT/AF PoE(PSE)

— 預算62瓦+ 2個供電裝置(PD)埠

- SG350-10MP 10埠 千兆 託管交換器

- 8 GE + 2 GE（2個組合）

- 8 GE上的AT/AF PoE(PSE)

— 預算124W + 2個PD埠

- SG355-10P 10埠 千兆 託管交換器

- 8 GE + 2 GE（2個組合）

- 8 GE上的AT/AF PoE(PSE)

— 預算62瓦+ 2個PD埠

非PoE交換機

- SG350-10 10埠Gigabit代管交換器

- 8 GE + 2 GE（2個組合）

- 1個PD埠AT/AF

- SG350-28 28埠Gigabit代管交換器

- 24 GE + 4 GE（2 SFP + 2個組合）

- SF350-48 48埠Gigabit代管交換器

- 48 FE + 4 GE（2 SFP + 2組合）

附註：要瞭解有關Sx350系列完全託管交換機的產品和硬體規格的詳細資訊，請按一下此處。

產品檢視

附註：這些開關的實際外觀可能因裝置的具體型號而異。以下影象來自SG350-28P。

頂檢視

可在裝置頂部看到思科文本和徽標。

前檢視

在裝置的前面板上，可以看到系統LED、重置按鈕和所有埠。具體來說，這些埠是USB埠、RJ45埠及其LED指示燈和SFP埠。埠數和LED指示燈的可用性取決於交換機的確切型號。

後檢視

電源和控制檯埠位於裝置背面。控制檯埠使用提供的控制檯電纜將交換機連線到電腦的串列埠。

軟體包內容

附註：下列專案的實際外觀可能因裝置的具體型號而異。

a)  b)

c)  d)

a)Sx350系列託管交換器

b)電源線

c)控制檯電纜

d)快速入門手冊

最低要求

- 具有PoE支援、PoE饋電器或交流電源介面卡的路由器

- 5類乙太網電纜

- 網路中每台電腦上安裝的TCP/IP、網路介面卡和作業系統（如Microsoft Windows、Linux或Mac OS X）

- 支援Java的網路瀏覽器，用於基於Web的配置，如Mozilla Firefox 20或更高版本；Google Chrome 23或更高版本；Safari 5.1或更高版本

技術詳細資料

連接埠/Button

功能

LED名稱

LED行為

LED參考

重置按鈕

將裝置重置為預設設定

不適用

不適用

不適用

USB

檔案管理

不適用

不適用

不適用

系統

雙色LED

系統

綠色

- 關閉 — 系統關閉

- 穩定 — 系統已開啟且就緒

- 閃爍 — 啟動/系統自檢或獲取IP地址

琥珀色

- 閃爍 — 檢測硬體失敗

非PoE交換機：10/100米

RJ45

鏈路/活動和速度

左側LED鏈路/活動

綠色

- 關閉 — 未檢測到任何鏈路

- ON — 檢測到鏈路

- 閃爍 — Rx/Tx資料

右側LED速度

綠色

- 關閉 — 檢測到10M鏈路或沒有鏈路

- 固定 — 檢測到100M鏈路

非PoE交換機：

10/1000M

RJ45

鏈路/活動和速度

左LED

連結/行動

綠色

- 關閉 — 未檢測到任何鏈路

- ON — 檢測到鏈路

- 閃爍 — Rx/Tx資料

右側LED速度

綠色

- 熄滅 — 檢測到10M/100M鏈路或無鏈路

- 固定 — 檢測到1000M鏈路

PoE RJ45埠

連結/行動和PoE

左LED

連結/行動

綠色

- 關閉 — 未檢測到任何鏈路

- ON — 檢測到鏈路

- 閃爍 — Rx/Tx資料

右指示燈

PoE

琥珀色

- 熄滅 — 未檢測到PD

- 實心 — 檢測到802.3 af/at PD

- 閃爍 — 協商

組合埠

鏈路/活動和速度

SFP埠與RJ45共用

左LED

連結/行動

綠色

- 關閉 — 未檢測到任何鏈路

- ON — 檢測到鏈路

- 閃爍 — Rx/Tx資料

右側LED速度

綠色

- 熄滅 — 檢測到10M/100M鏈路或無鏈路

- 固定 — 檢測到1000M鏈路

SFP埠

專用迷你GBIC埠

左LED

連結/行動

綠色

- 關閉 — 未檢測到任何鏈路

- ON — 檢測到鏈路

- 閃爍 — Rx/Tx資料

右指示燈

連結/行動

綠色

- 關閉 — 未檢測到任何鏈路

- ON — 檢測到鏈路

- 閃爍 — Rx/Tx資料

相關內容

使用訪問控制清單(ACL)配置嚮導在Sx350系列託管交換機上配置ACL

使用開始精靈在交換器上設定初始設定