目標

智慧網路應用程式(SNA)是一個系統，顯示網路拓撲的概觀，包括裝置和流量的詳細監控資訊。SNA支援全域性檢視和修改網路中所有受支援裝置上的配置。

SNA拓撲圖右側的區域顯示一個資訊面板，用於顯示選定元素的屬性並啟用對這些元素的操作。

本文說明SNA右側資訊面板的特點和功能。

適用裝置

- Sx350系列

- SG350X系列

- Sx550X系列

附註：Sx250系列中的裝置連線到網路時可以提供SNA資訊，但無法從這些裝置啟動SNA。

軟體版本

- 2.2.5.68

SNA右側資訊面板檢視

右側的資訊面板包含以下塊：

- 報頭塊

- 右側資訊面板齒輪

- 基本資訊塊

- 通知阻止

- 服務塊

- 標記

- 統計

報頭塊

標題顯示選定元素的圖示，如果只選擇一個元素，標題將顯示其標識資訊，如下所示：

- 裝置 — 當您按一下某個裝置時，標題將提供所選裝置的資訊。識別方法的層次如下：

— 主機名

—IP 位址

—MAC 地址

以下示例顯示主機名為switche6fa9f，IPv4地址為192.168.1.127。

附註：如果已知裝置的主機名、IP地址和MAC地址，則顯示主機名和IP地址。如果主機名或IP地址未知，則MAC地址將替換缺少的屬性，類似於以下示例影象。

- 介面 — 按兩下裝置並選擇介面時，報頭將提供所選介面的資訊，例如介面名稱及其所屬裝置標識的最強形式：

- 主機名

- IP地址 — 如果主機名未知。

- MAC地址 — 如果主機名和IP地址均未知。

- 連線 — 按一下兩台或多台裝置的連結時，標頭將顯示以下影象：

選擇多個元素時，標題會顯示所選元素的數量，如果所有所選元素型別相同，標題也會顯示它們的型別。在下面的示例中，型別不顯示，因為這些型別不一致。

選擇客戶端組是選擇該組所有成員的快捷方式。標題顯示組中的裝置數量和型別。

當與其他裝置一起選擇客戶端組時，客戶端組將計為包含在其中的裝置數。例如，當選擇主幹裝置和包含五個客戶端的客戶端組時，報頭會顯示已選擇的六個裝置)。

如果裝置存在通知，則顯示通知數：

右 — 手資訊面板齒輪

可對所選裝置或連線執行下列操作。要執行這些操作，請按一下右側  資訊面板中的齒輪圖示。

- 管理裝置 — 此選項僅可用於SNA和部分SNA交換機，並且僅在選擇單個裝置時顯示。選擇此操作將啟動使用交換機管理應用程式的選定交換機的Web管理會話。您無需輸入憑據即可啟動此會話。

- Explore Device — 此選項僅可用於SNA交換機，並且僅在選擇單個裝置時顯示。選擇此操作將開啟所選交換機的裝置瀏覽器。

- 瀏覽連線 — 選擇單個連線時會顯示此選項。選擇此操作將開啟所選連線的連線瀏覽器。

- 瀏覽客戶端組 — 選擇客戶端組時會顯示此選項。選擇此操作將開啟客戶端資源管理器，按客戶端組中的裝置型別進行過濾。

- 刪除 — 僅當所有選定裝置均為離線裝置時，才會顯示此選項。選擇此操作將從拓撲圖中刪除所有選定的裝置。

基本資訊塊

基本資訊塊顯示所選單個元素的屬性。選擇多個實體時，不顯示該塊。

某些資訊始終顯示，而某些資訊僅在按一下「全部檢視」按鈕時才顯示。

如果未收到有關某個引數的資訊，則該引數不會顯示在「基本資訊」部分中。

顯示主幹裝置的以下資訊：

引數名稱

備註

範例

產品名稱

從裝置說明MIB。

僅當裝置是具有部分或完整SNA功能的交換機時，才會顯示此欄位。

SG500-52P - 52埠Gigabit PoE堆疊式代管交換器

主機名

最多58個字元的字串

RND_1

IP 位址

顯示SNA用於連線到裝置的IP地址。按標籤旁邊的圖示可以看到其他已通告現有地址（IPv4和IPv6）。

IPv4:192.168.1.55

IPv6:923:a8bc::234

MAC 地址

裝置的基本MAC地址。

00:00:b0:83:1f:ac

說明

最多包含80個字元的可編輯欄位。儲存在SNA儲存中。

SNA支援

可能的值：

- 完全支援SNA裝置

- 對受管裝置的部分支援

- 未託管裝置不支援SNA

- 此引數僅針對交換機顯示

下面是只有按一下View All時才會出現的引數。僅當裝置是具有部分或完整SNA功能的交換機時，此選項才可用。

引數名稱

備註

範例

現有VLAN

裝置上建立的VLAN清單。虛線用於連線連續的VLAN。

1、6、13-19、1054、2012-2100、4094

活動韌體版本

活動韌體的版本號

2.2.0.53

系統正常運行時間

自裝置啟動以來的時間，以天、小時、分鐘和秒為單位。

系統本地時間

裝置上的本地時間，採用活動語言檔案的格式。

英文檔案示例：

2015年11月04日17:17:53

裝置數量

僅在可堆疊裝置上顯示。

2

PoE電源裝置編號/可用PoE電源

僅在支援PoE的裝置上顯示。

顯示最大電源使用的可用電源。

如果裝置是堆疊裝置，則會為堆疊中每個支援PoE的單元顯示一個欄位，其中包含單元ID。如果裝置是獨立裝置或單個裝置，欄位的標籤不會提及裝置ID。

這意味著此處最多可顯示八個欄位。

15.22W/18.0W

在Last Known Information下顯示離線主幹裝置的以下資訊：

引數名稱

備註

範例

產品名稱

取自裝置說明MIB。

僅當裝置是具有部分或完整SNA功能的交換機時，才會顯示此欄位。

SG500-52P - 52埠Gigabit PoE堆疊式代管交換器

主機名

最多58個字元的字串

RND_1

IP 位址

顯示上次出現時用於連線到裝置的最後一個IP地址。

192.168.1.55

MAC 地址

裝置的基本MAC地址

00:00:b0:83:1f:ac

說明

最多包含80個字元的可編輯欄位。

上次檢視時間

SNA上次以活動語言檔案格式看到裝置的日期和時間。

英文檔案示例：

2015年11月04日17:17:53

為客戶端（終端裝置，例如電腦）顯示以下資訊：

引數名稱

備註

範例

主機名

最多包含58個字元的字串

RND_1

IP 位址

顯示SNA用於連線到裝置的IP地址。點選標籤旁邊的圖示可以看到其他通告地址（IPv4和IPv6）。

IPv4:192.168.1.55

IPv6:923:a8bc::234

MAC 地址

裝置的基本MAC地址

00:00:b0:83:1f:ac

裝置型別

客戶端裝置的型別

電話

主機

未知

連線的介面

在最近的交換機上到達裝置的介面

GE1/14

只有按一下View All時才會顯示以下引數：

引數名稱

備註

範例

連線速度

100米

10克

VLAN成員資格

顯示連線的介面所屬的活動VLAN。短劃線用於加入連續的VLAN。

1、6、13-19、1054、2012-2100、4094

埠利用率%(Tx/Rx)

根據來自所連線埠的資訊。

80/42

PoE功耗

僅當客戶端連線到PoE埠時才顯示。

8900毫瓦

顯示客戶端組的以下資訊：

引數名稱

備註

範例

主機名

這是客戶端組的父裝置的主機名。

此引數以及父裝置上的所有其它資訊顯示在Connected to標頭下。

最多包含58個字元的字串

RND_1

父裝置的IP地址

顯示SNA用於連線到父裝置的IP地址。通過按標籤旁邊的圖示可以看到其他通告地址（IPv4和IPv6）。

IPv4:192.168.1.55

IPv6:923:a8bc::234

父裝置的MAC地址

父裝置的基本MAC地址。

00:00:b0:83:1f:ac

通過雲連線

如果客戶端組通過雲連線到網路，則會顯示此標籤。該標籤將替換主機名、IP地址和MAC地址。

將顯示介面的以下資訊：

引數名稱

備註

範例

介面名稱

GE1/14

LAG12

介面型別

僅為連線埠顯示。

銅纜–1G

狀態

介面的運行狀態。

UP

關閉

關閉(ACL)

下面是僅在按一下「全部檢視」時顯示的引數。

介面說明

使用介面的ifAlias MIB值。最多包含64個字元的字串。

"WS 28"

運行速度

100米10克

LAG成員資格

僅為連線埠顯示。

可以是None或LAG名稱。

LAG15

成員埠

僅對LAG顯示，並顯示LAG中活動成員的介面清單。連續的介面範圍通過短劃線連線。

GE1/4、GE1/6、XG2/4-8

VLAN成員資格

顯示介面所屬的活動VLAN。虛線用於連線連續的VLAN。

1、6、13-19、1054、2012-2100、4094

埠利用率%(Tx/Rx)

僅顯示埠。

80/42

LAG型別

僅用於LAG。可能的值為Standard或LACP。

交換機模式

可能的值：

- 存取

- 中繼

- 一般

- 客戶

- 專用 — 主機

- 專用 — 混雜

PoE功耗

僅對支援PoE的埠顯示。

89萬千瓦

生成樹狀態

顯示介面STP狀態。

封鎖

轉發

已禁用

連結數量

裝置之間的鏈路總數，包括LAG中包含的鏈路。

6

LAG數量

連線中的LAG數。僅當連線中至少有一個LAG時才顯示。

1

附註：選擇客戶端或第2層雲時，不顯示「基本資訊」部分。

通知阻止

通知塊顯示選定裝置上記錄的最新通知或系統日誌(SYSLOG)。

通知部分僅在選擇單個SNA裝置時顯示。按一下Show Notifications連結時，將顯示Notifications頁面。

服務塊

資訊面板的此部分顯示當前所選元素的可用服務。僅顯示與所有選定元素相關的服務。如果不支援服務的元素是選擇的一部分，或者同時選擇了裝置和介面，則不顯示此部分。

有關服務的詳細資訊，請按一下此處。

標記

標籤用於通過屬性標識拓撲中的元素。右側資訊的「標籤」(Tag)塊顯示分配給元素的所有標籤（自動或由使用者指定）。您還可以管理該部分面板中選定元素的標籤。

有關標籤的詳細資訊，請按一下此處。

統計

當檢視支援SNA的裝置或支援SNA的裝置上的介面時，可以選擇檢視該介面或裝置的歷史統計資訊。

可以從右側的資訊面板訪問「統計資訊」檢視。

要檢視介面或裝置的歷史統計資訊，請根據嵌入式計數器歷史記錄功能支援的引數，從可用引數清單中選擇要檢視的特定引數。然後，您可以在所選介面上檢視此引數在上一年的狀態。

可以檢視以下圖形：

- 埠利用率圖

- PoE消耗圖形（埠）

- PoE消耗圖形（裝置）

- 流量圖（位元組）

- 流量圖（資料包）

埠利用率圖

此圖形是埠級圖形，它顯示埠在一段時間內的埠利用率百分比。它適用於具有完整SNA支援的裝置的所有埠。可以選擇多個埠來運行並排比較。

資料以百分比(0-100)顯示，樣本數量和頻率取決於顯示的時間範圍：

- 最後5分鐘 — 20個樣本（每15秒一個）。

- 上一小時 — 60個示例（每分鐘一個）

- 最後一天 — 24個樣本（每小時一個）

- 上週 — 7個樣本（每天一個）

- 最近3個月 — 12個樣本（每週一個）

PoE消費圖(連接埠)

此圖形是埠級圖形，顯示埠在一段時間內的PoE利用率。它適用於具有完整SNA支援的裝置的所有PoE埠。

可以選擇多個埠來運行並排比較。

資料以瓦特數顯示（0 - 30/60，取決於埠是否具有PoE+功能），樣本數量和頻率取決於顯示的時間範圍：

- 上一小時 — 60個示例（每分鐘一個）

- 最後一天 — 24個樣本（每小時一個）

- 上週 — 7個樣本（每天一個）

- 去年 — 52個樣本（每週一個）

PoE消耗圖形（裝置）

此圖形是裝置級圖形，顯示裝置在一段時間內的PoE利用率。此圖表適用於具有完整SNA支援的所有PoE裝置。圖形按單位表示，您可以選擇要同時檢視的單位數（從單個或多個堆疊中）。

資料以瓦特數顯示（0表示選定單元的最高容量的PoE容量），樣本數量和頻率取決於顯示的時間範圍：

- 上一小時 — 60個示例（每分鐘一個）

- 最後一天 — 24個樣本（每小時一個）

- 上週 — 7個樣本（每天一個）

- 去年 — 52個樣本（每週一個）

流量圖（位元組）

此圖形是介面級圖形，顯示介面上一段時間的總流量（以位元組為單位）。此圖形適用於具有完整SNA支援的裝置的所有介面，並且對於Tx和Rx流量有單獨的線路。您可以選擇大量埠和流量型別來運行並排比較。

資料顯示為八位數（0 — 選定介面/時間段中的最高取樣），其取樣數量和頻率取決於顯示的時間範圍：

- 最後5分鐘 — 20個樣本（每15秒一個）。

- 上一小時 — 60個示例（每分鐘一個）

- 最後一天 — 24個樣本（每小時一個）

- 上週 — 7個樣本（每天一個）

- 最近3個月 — 12個樣本（每週一個）

流量圖（資料包）

此圖形是介面級圖形，它顯示介面上一段時間內資料包的總流量。此圖表適用於具有完整SNA支援的裝置的所有介面（埠或LAG）。

兩個版本的資料都顯示為資料包數量（0是取樣範圍中的最高值），樣本數量和頻率取決於顯示的時間範圍：

- 前5分鐘 — 20個樣本（每15秒一個）

- 上一小時 — 60個示例（每分鐘一個）

- 最後一天 — 24個樣本（每小時一個）

- 上週 — 7個樣本（每天一個）

- 最近3個月 — 12個樣本（每週一個）