目標

當交換器收到多點傳播流量時，會將該流量轉送到所有邏輯連線埠。通過這樣做，主機可以接收它們不準備處理的組播流量，從而造成不必要的延遲。啟用IGMP（網際網路組管理協定）監聽允許交換機偵聽IGMP消息以確定哪些主機是組播組的成員，從而允許組播流量僅轉發到這些主機。這可防止不是組播組成員的主機接收不需要的流量。

附註：本文檔中的步驟在「高級顯示模式」下執行。要更改高級顯示模式，請轉到右上角，然後在「顯示模式」下拉選單中選擇高級。

本文檔的目的是向您展示如何在SG350和SG550上啟用IGMP監聽。

適用裝置

- SG350

- SG550

軟體版本

- v2.0.0.73

啟用IGMP監聽

步驟1。登入Web組態公用程式，然後選擇Multicast > IPv4 Multicast Configuration > IGMP Snooping。IGMP Snooping頁面隨即開啟。

步驟2.在IGMP監聽狀態欄位中，勾選Enable覈取方塊以啟用IGMP監聽。

附註：IGMP偵聽只有在啟用了網橋組播過濾的情況下才能運行。要啟用它，請按一下頁面頂部的Bridge Multicast Filtering連結。

步驟3.在IGMP Querier Status欄位中，勾選Enable覈取方塊讓交換器充當IGMP查詢器。啟用後，交換機將定期傳送IGMP成員查詢，以便更新其成員資格表。

步驟4.按一下Apply。設定已儲存。

步驟5. IGMP監聽表顯示交換機上當前配置的所有VLAN及其IGMP設定。要更改VLAN的IGMP設定，請選擇其單選按鈕，然後按一下Edit按鈕。編輯IGMP監聽設定視窗開啟。

步驟6.在VLAN ID欄位中，使用下拉式清單選擇要設定的VLAN。此欄位應自動顯示您在IGMP監聽表中選擇的VLAN，並且可用於在VLAN之間快速切換以進行配置，而無需返回IGMP監聽頁。

附註：您必須已經在VLAN管理> VLAN設定下新增並配置了VLAN，才能在下拉選單中檢視其他VLAN。

步驟7.在IGMP監聽狀態欄位中，勾選Enable覈取方塊以在指定VLAN上啟用IGMP監聽。

步驟8.在MRouter Ports Auto Learn中，勾選Enable覈取方塊，使VLAN檢測其哪個埠連線到組播路由器。

步驟9.在Immediate Leave 欄位中，勾選Enable覈取方塊，使交換器在傳送離開訊息時從轉送表中移除介面。將IGMP消息中繼到組播路由器後，如果交換機沒有收到來自組播客戶端的報告，它將定期從成員資格表中刪除條目。此選項可減少阻止傳送到主機的不必要的IGMP流量所需的時間。

步驟10.在Last Member Query Counter欄位中，選擇單選按鈕，以確定在交換機假設組沒有更多成員之前（如果交換機是選擇的查詢器）傳送的IGMP組特定查詢數。

選項包括：

- 使用查詢穩定性(2) — 在假設組沒有更多成員之前傳送兩個消息。此選項為預設選項。

- User Defined — 在文本欄位中輸入交換機應傳送的消息數。範圍為1 - 7。

步驟11.在IGMP Querier Status欄位中，勾選Enable覈取方塊讓交換器成為IGMP查詢器。通常，多點傳送路由器會接管此功能，但如果VLAN上沒有多點傳送路由器，則需要此功能。如果未啟用此功能，請跳至步驟15。

步驟12.在IGMP Querier Election欄位中，勾選Enable覈取方塊讓交換器支援標準IGMP查詢器選擇程式。如果禁用，交換機將等待60秒再傳送查詢消息，如果檢測到另一個查詢器，交換機將停止。

步驟13.在IGMP Querier Version欄位中，選擇單選按鈕以選擇交換器成為所選查詢器時將使用的IGMP版本。如果VLAN中有執行來源特定IP多點傳送轉送的交換器和/或多點傳送路由器，請選擇版本3(v3)。否則，請選擇版本2(v2)。

步驟14.在Querier Source IP Address欄位中，選擇單選按鈕以確定在傳送的訊息中使用哪個交換器來源位址。選擇Auto以自動確定源地址，或選擇User Defined以從下拉選單中選擇和地址。

步驟15.按一下Apply。這些設定將應用到指定的VLAN。您可以通過在VLAN ID 欄位中選擇其ID來選擇要配置的VLAN，或按一下關閉以返回到IGMP監聽頁。

步驟16.要快速複製VLAN的設定，請選擇要複製的VLAN的單選按鈕，然後按一下複製設定按鈕。複製設定視窗開啟。

步驟17.在文本欄位中，輸入要複製設定的VLAN或VLAN範圍。按一下「Apply 」以複製設定。

檢視與本文相關的影片……

按一下此處檢視思科的其他技術對話