目標

單向連結偵測(UDLD)是一種第2層通訊協定，使透過光纖或雙絞線乙太網路纜線連線的裝置能夠偵測單向連結。每當本地裝置接收到來自相鄰裝置的流量時，就會發生單向鏈路，但來自本地裝置的流量不會被鄰居接收。

UDLD的用途是偵測連線埠上鄰居沒有收到來自本地裝置的流量（單向連結），並關閉這些連線埠。所有連線的裝置必須支援UDLD，協定才能成功檢測單向鏈路。如果只有本地裝置支援UDLD，則裝置無法檢測鏈路的狀態。在這種情況下，鏈路的狀態設定為「未確定」。使用者可以配置處於「未確定」狀態的埠是關閉還是僅觸發通知。

本文提供如何在交換機上配置UDLD設定的說明。

適用裝置

- Sx250系列

- Sx350系列

- SG350X系列

- Sx550X系列

軟體版本

- 2.3.5.63

配置UDLD設定

配置UDLD全域性設定

步驟1.登入到基於Web的實用程式，然後從「顯示模式」下拉選單中選擇「高級」。

附註：可用選單選項可能會因裝置型號而異。本例中使用的是SG550XG-8F8T。

步驟2.選擇Port Management > UDLD > UDLD Global Settings。

步驟3.在訊息時間欄位中，輸入傳送UDLD訊息之間的時間間隔。該欄位適用於光纖和銅纜埠。預設值為15秒。

步驟4.為光纖埠UDLD預設狀態選擇以下選項之一：

- 已禁用 — UDLD在裝置的所有埠上禁用。預設情況下選擇此選項。

- 正常 — 如果連結是單向的，交換器就會關閉介面。如果鏈路未確定，將發出通知。

- 主動 — 如果鏈路是單向的，交換機將關閉介面。如果連結是雙向的，則UDLD資訊超時後，交換器會關閉。埠狀態標籤為未確定。

附註：此區域僅與光纖埠相關。必須在UDLD介面設定頁面中單獨配置銅埠的UDLD狀態。有關說明，請跳至配置UDLD介面設定部分。

附註：在此示例中，選擇了「正常」。

步驟5.按一下Apply以儲存設定的設定。

現在，您應該已經成功地在交換機上配置了UDLD全域性設定。

配置UDLD介面設定

您可以使用交換機基於Web的實用程式的UDLD介面設定頁面更改特定埠的UDLD狀態。在此頁面中，可為銅纜或光纖連線埠設定狀態。

要為介面配置UDLD，請執行以下步驟：

步驟1.選擇Port Management > UDLD > UDLD Interface Settings。

在UDLD連線埠設定表中，會顯示已啟用UDLD的所有連線埠資訊，或者如果只篩選了特定連線埠群組，會顯示該組連線埠的資訊。該表顯示以下資訊：

- 埠 — 埠識別符號。

- UDLD狀態 — 可能的狀態包括：

— 預設 — 埠在UDLD全域性設定頁面中接收光纖埠UDLD預設狀態的值。

— 已禁用 — 預設情況下，在裝置的所有光纖埠上禁用UDLD。

— 正常 — 如果交換器偵測到連結是單向的，便會關閉介面。如果鏈路未確定，它會發出通知。

— 主動 — 如果鏈路是單向的，交換機將關閉介面。如果鏈路是雙向的，則裝置在UDLD資訊超時後關閉。埠狀態標籤為未確定。

- 雙向狀態 — 可能的狀態包括：

— 檢測 — 正在確定埠的最新UDLD狀態。自上次確定後（如果有），或者自埠上開始運行UDLD以來，到期時間尚未到期，因此尚未確定狀態。

— 雙向 — 本地裝置傳送的流量由其鄰居接收，來自鄰居的流量由本地裝置接收。

— 未確定 — 由於未收到UDLD消息或UDLD消息中不包含本地裝置ID，無法確定埠與其連線埠之間的鏈路狀態。

— 已禁用（預設） — UDLD已在此埠上禁用。

— 關閉 — 埠已關閉，因為其與所連線裝置的鏈路在主動模式下無法確定。

— 空閒 — 連線埠空閒。

- 鄰居數 — 檢測到的連線裝置數。

步驟2.（可選）要選擇過濾器，請選擇一個單元，然後按一下Go。在本示例中，選擇了裝置1的埠。

附註：如果交換器是堆疊的一部分，您可以使用這個下拉清單顯示堆疊中其他單元的介面。

步驟3.在UDLD連線埠設定表中，按一下您要設定介面的單選按鈕，然後按一下Edit。

附註：在本例中，選擇了埠XG2。

步驟4. Interface區域在UDLD埠設定表中顯示所選埠。您可以使用Unit和Port下拉選單分別選擇要配置的另一個裝置和埠。

附註：在本示例中，保留了裝置1的埠XG2。

步驟5.從UDLD狀態區域按一下所選介面的UDLD狀態。如果選擇「Default」，則連線埠會在「UDLD全域設定」頁面中收到光纖連線埠UDLD預設狀態的值。

附註：在此示例中，選擇了「正常」。

步驟6.按一下Apply，然後按一下Close。

步驟7.（可選）按一下Save，將已設定的設定儲存到啟動組態檔中。

現在，您應該已經成功地在交換機上配置了UDLD介面設定。