目標

回送偵測(LBD)是一種功能，在已啟用回圈保護的情況下，可透過送出回圈通訊協定封包來防止回圈。交換器傳輸回圈通訊協定封包且連線埠收到相同封包時，會關閉接收封包的連線埠。儘管與生成樹協定(STP)類似，LBD不依賴STP。接收回圈的連線埠會進入關閉狀態。然後傳送陷阱，並記錄事件。

適用裝置

- Sx250系列

- Sx350系列

- SG350X系列

- Sx550X系列

軟體版本

- 2.3.5.63

在交換機上啟用環回檢測

步驟1.選擇是管理交換機還是管理網路。

附註：在本例中，選擇了Switch Management。

步驟2.輸入憑據，然後按一下Log In。

步驟3.按一下Display Mode下拉式清單，然後選擇Advanced。

步驟4.選擇Port Management > Loopback Detection Settings。

步驟5.選中Loopback Detection Enable覈取方塊。

步驟6.輸入Detection Interval值。

附註：有效範圍為10至60。預設值為30。在此示例中，輸入了25。

步驟7.按一下Apply。

步驟8.（可選）按一下Save以永久儲存組態。

在連線埠上啟用回送偵測

步驟1.在環回檢測埠設定表上，點選與需要配置的埠對應的單選按鈕。

附註：在本示例中，選擇了XG3。

步驟2.按一下「Edit」。

步驟3.選中Loopback Detection State Enable覈取方塊。

步驟4.按一下Apply。

步驟5.按一下Save以永久儲存組態。

步驟6.檢驗環回檢測管理狀態是否已啟用。

步驟7.（可選）對需要啟用LBD的每個埠重複這些步驟。

現在，您應該在交換機上成功啟用環回檢測。