目標

服務品質(QoS)是一種用於最佳化網路效能的功能。它根據屬性（包括裝置配置、輸入介面、資料包內容以及這些屬性的組合）提供傳入流量到流量類的分類。QoS是通過管理延遲、延遲變化或抖動、頻寬和丟包來實現的。此功能通常用於網際網路協定語音(VoIP)、影片和任務關鍵型應用的時間敏感資料。

隊列管理用於QoS網際網路架構。排隊是路由器和交換機等網路裝置用於處理擁塞的一種技術。資料包被保留在隊列中進行處理。處理後，資料包將傳送到目的地。隊列統計資訊提供有關轉發的資料包數和丟棄的資料包數的資訊，具體取決於介面、隊列和丟棄優先順序。

本文提供有關如何通過基於Web的實用程式和交換機的命令列介面(CLI)顯示QoS隊列統計資訊的說明。

適用裝置

- Sx350系列

- SG350X系列

- Sx550X系列

軟體版本

- 2.3.0.130

顯示QoS隊列統計資訊

通過基於Web的實用程式顯示介面上的QoS隊列統計資訊

步驟1.登入到交換機的基於Web的實用程式，然後選擇Quality of Service > QoS Statistics > Queue Statistics。

附註：可用選單選項可能會因裝置型號而異。在本示例中，使用了SG350X-48MP。

步驟2.從「刷新率」下拉式清單中選擇刷新率。這是刷新介面乙太網統計資訊之前經過的時間段。選項包括：

- 無刷新 — 不刷新統計資訊。這是預設選項。

- 15秒 — 統計資訊每15秒刷新一次。

- 30秒 — 統計資訊每30秒刷新一次。

- 60秒 — 統計資訊每60秒刷新一次。

附註：在此範例中選擇60秒。

步驟3.（可選）對於堆疊交換機，從Unit ID下拉選單中選擇要配置的交換機。

附註：在本示例中，選擇了裝置1的埠。

步驟4.從Interface Name下拉選單中選擇介面。

附註：在本示例中，選擇了介面GE3。

步驟5.按一下Go按鈕檢視特定介面的QoS隊列統計資訊。

「隊列統計資訊」表為每個隊列顯示以下欄位：

- 隊列 — 從此隊列轉發或丟棄的資料包。

- Transmitted Packets — 傳輸的資料包數。

- Tail Dropped Packets — 尾部丟棄的資料包的百分比。

- 傳輸位元組數 — 傳輸的位元組數。

- Tail Dropped Bytes — 尾部丟棄的位元組的百分比。

步驟6.（可選）若要清除所選介面的計數器，請按一下「Clear Interface Counters」按鈕，然後在快顯視窗上按一下「OK」。

步驟7。（可選）若要清除所選交換器上所有介面的計數器，請按一下「Clear All Interface Counters」按鈕，然後在快顯視窗上按一下「OK」。

步驟8.（可選）若要刷新所選介面上的計數器，請按一下Refresh按鈕。該表將立即反映刷新的統計資訊。

現在，您應該已經通過交換機的基於Web的實用程式成功顯示特定介面上的QoS隊列統計資訊。

通過CLI顯示介面上的QoS隊列統計資訊

步驟1.登入到交換機控制檯。預設使用者名稱和密碼為cisco/cisco。如果您已配置新的使用者名稱或密碼，請改為輸入憑據。

附註：這些命令可能會因交換機的確切型號而異。在本示例中，通過Telnet訪問SG350X交換機。

步驟2.在交換機的特權執行模式下，輸入以下命令：

- interface-id — 指定介面ID。

- 「隊列統計資訊」表為每個隊列顯示以下欄位：

- Interface — 指定的介面。

- 隊列 — 從此隊列轉發或丟棄的資料包。

- Tx Packets — 傳輸的資料包數。

- Tx位元組 — 傳輸的位元組數。

- Tail-Dropped Packets — 尾部丟棄的資料包的百分比。

- Tail-Dropped Bytes — 尾部丟棄的位元組的百分比。

步驟3.（可選）要顯示區別服務代碼點(DSCP)到隊列的對映，請輸入以下內容：

步驟4.（可選）要清除交換機上的QoS統計計數器，請輸入以下內容以進入全域性配置上下文：

現在，您應該已經通過交換機的CLI成功顯示特定介面上的QoS隊列統計資訊。