簡介

Cisco Sx250系列智慧交換機易於配置、管理和故障排除，讓您能夠專注於業務優先事項。這些交換機配備新一代高度整合、經濟高效的資料包處理器，面向具有全線速效能快速乙太網(FE)或千兆乙太網(GE)埠以及GE組合平台的運營商級乙太網和中小企業(SME)應用。

基於Web的實用程式允許您有效地部署和管理網路。使用易於使用的工具(例如Cisco Discovery Protocol(CDP)、FindIT和Cisco Smartports)可以輕鬆完成設定和故障排除，從而讓您的網路自動檢測和配置所有連線的思科裝置。

本文介紹Sx250智慧交換機的產品規格。

附註：如果您想瞭解Sx250智慧交換機的特性和功能，請按一下此處。

適用裝置

- SF250系列

- SG250系列

軟體版本

- 2.2.5.68

Sx250系列產品規格

效能

功能

說明

交換容量和轉發速率

所有交換機均為線速和無阻塞

型號

每秒百萬資料包(mpps)的容量（64位元組資料包）

交換容量（千兆位/秒，Gbps）

SF250-48

13.10

17.6

SF250-48HP

13.10

17.6

SG250-10P

14.88

20.0

SG250-26

38.69

52.0

SG250-26HP

38.69

52.0

SG250-26P

38.69

52.0

第2層交換

功能

說明

生成樹通訊協定(STP)

標準802.1d生成樹支援

使用802.1w（快速生成樹協定[RSTP]）的快速收斂（預設情況下啟用）

使用802.1s(MSTP)的多個生成樹例項；支援8個例項

埠分組/鏈路聚合

支援IEEE 802.3ad鏈路聚合控制協定(LACP)

最多4個組

每個組最多8個埠，每個（動態）802.3ad LAG有16個候選埠

VLAN

同時支援多達256個活動VLAN

基於埠和基於802.1Q標籤的VLAN

管理VLAN

語音VLAN

語音流量自動分配給語音特定的VLAN，並使用適當的QoS級別進行處理。自動語音功能可在網路範圍內實現語音終端和呼叫控制裝置的零接觸部署。

IGMP（版本1、2和3）窺探

網際網路群組管理協定(IGMP)將頻寬密集型多點傳播流量限製為僅對請求者開放；支援4K組播組（也支援源特定的組播）。

HOL阻塞

線頭(HOL)阻塞。

安全

功能

說明

SSL

安全套接字層(SSL)加密所有HTTPS流量，允許安全訪問交換機中的基於Web的實用程式。

IEEE 802.1X（驗證者角色）

RADIUS驗證、MD5雜湊、單/多主機模式和單/多會話。

安全敏感資料(SSD)

一種在交換機上安全管理敏感資料（如密碼、金鑰等）的機制，將資料填充到其他裝置上，並確保自動配置安全。根據使用者配置的訪問級別和使用者的訪問方法提供以明文或加密方式檢視敏感資料的訪問。

連線埠安全性

能夠將來源MAC位址鎖定到連線埠，並限制學習的MAC位址數量。

RADIUS

支援用於管理訪問的RADIUS身份驗證。交換機作為客戶端運行。

風暴控制

廣播、組播和未知單播。

DoS預防

阻斷服務(DoS)攻擊預防。

服務品質

功能

說明

優先順序別

4個硬體隊列

計畫

嚴格優先順序和加權循環配置資源(WRR)

服務類別

基於埠；基於802.1p VLAN優先順序；基於IPv4/v6 IP優先順序/ToS/DSCP;DiffServ;基於區分服務代碼點(DSCP)和服務類別(802.1p/CoS)的受信任QoS隊列分配

速率限制

入口策略器，每個VLAN，每個埠

標準

功能

說明

標準

IEEE 802.3 10BASE-T乙太網、IEEE 802.3u 100BASE-TX快速乙太網、IEEE 802.3ab 1000BASE-T千兆乙太網、IEEE 802.3ad鏈路聚合控制協定、IEEE 802.3z千兆乙太網、IEEE 802.3x流量控制、IEEE 802.3ad LACP、IEEE 802.1D STP)、IEEE 802.1Q/p VLAN、IEEE 802.1w RSTP、IEEE 802.1s Multiple STP、IEEE 802.1X Port Access Authentication、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、RFC 768、RFC 783、RFC 791、RFC 793、RFC 813、RFC 87 9、RFC 896、RFC 826、RFC 854、RFC 855、RFC 856、RFC 858、RFC 894、RFC 919、RFC 920、RFC 922、RFC 950、RFC 951、RFC 1042、RFC 1123、RFC 141、RFC 1 55、RFC 1157、RFC 1213、RFC 1215、RFC 1286、RFC 1350、RFC 1442、RFC 1451、RFC 1493、RFC 1533、RFC 1541、RFC 1573、RFC 1624、RFC 1643、 RFC 1700、RFC 1757、RFC 1867、RFC 1907、RFC 2011、RFC 2012、RFC 2013、RFC 2030、RFC 2131、RFC 2132、RFC 2233、RFC 2576、RFC 2618、RFC 26 65、RFC 2666、RFC 2674、RFC 2737、RFC 2819、RFC 2863、RFC 3164、RFC 3411、RFC 3412、RFC 3414、RFC 3415、RFC 3416、RFC 4330

IPv6

功能

說明

IPv6

Ipv6主機模式

使用乙太網路的IPV6

雙Ipv6/Ipv4堆疊

Ipv6鄰居和路由器發現(ND)

Ipv6無狀態地址自動配置

路徑最大傳輸單元(MTU)發現

重複地址檢測(DAD)

網際網路控制訊息通訊協定(ICMP)第6版

通過Ipv4網路的IPv6支援站內自動隧道定址協定(ISATAP)

USGv6和Ipv6 Gold徽標認證

Ipv6 QoS

確定硬體中Ipv6資料包的優先順序

多點傳送監聽器探索(MLD v1/2)窺探

僅將Ipv6組播資料包傳送到所需的接收器

Ipv6應用

Web/SSL、Ping、Traceroute、簡單網路時間協定(SNTP)、簡單檔案傳輸協定(TFTP)、簡單網路管理協定(SNMP)、遠端身份驗證撥入使用者服務(RADIUS)、系統日誌、DNS客戶端、DHCP客戶端、DHCP自動配置

支援IPV6 RFC

RFC 4443（取代RFC 2463）：ICMPv6

RFC 4291（取代RFC 3513）：Ipv6地址體系結構

RFC 4291:IP第6版編址架構

RFC 2460:Ipv6規格

RFC 4861（取代RFC 2461）：Ipv6的鄰居發現

RFC 4862（取代RFC 2462）：Ipv6無狀態位址自動組態

RFC 1981:路徑MTU探索

RFC 4007:Ipv6作用域地址架構

RFC 3484:預設地址選擇機制

RFC 5214（取代RFC 4214）：ISATAP隧道

RFC 4293;MIB Ipv6:文本約定和常規組

RFC 3595:Ipv6流標籤的文本約定

管理

功能

說明

基於Web的實用程式

內建交換機配置實用程式，可輕鬆實現基於瀏覽器的裝置配置(HTTP/HTTPS)。 支援配置、系統控制面板、系統維護和監控。

SNMP

支援陷阱的SNMP版本1、2c和3，以及SNMP v3基於使用者的安全模型(USM)

標準MIB

lldp-MIB

lldpextdot1-MIB

lldpextdot3-MIB

lldpextmed-MIB

rfc2674-MIB

rfc2575-MIB

rfc2573-MIB

rfc2233-MIB

rfc2013-MIB

rfc2012-MIB

rfc2011-MIB

RFC-1212

RFC-1215

SNMPv2-CONF

SNMPv2-TC

p-bridge-MIB

q-bridge-MIB

rfc1389-MIB

rfc1493-MIB

rfc1611-MIB

rfc1612-MIB

rfc1850-MIB

rfc1907-MIB

rfc2571-MIB

rfc2572-MIB

rfc2574-MIB

rfc2576-MIB

rfc2613-MIB

rfc2665-MIB

rfc2668-MIB

rfc2737-MIB

rfc2925-MIB

rfc3621-MIB

rfc4668-MIB

rfc4670-MIB

trunk-MIB

tunnel-MIB

udp-MIB

draft-ietf-bridge-8021x-MIB

draft-ietf-bridge-rstpmib-04-MIB

draft-ietf-hubmib-etherif-mib-v3-00-MIB

draft-ietf-syslog-device-MIB

ianaddrfamnumbers-MIB

ianaifty-MIB

ianaprot-MIB

inet-address-MIB

ip-forward-MIB

ip-MIB

RFC1155-SMI

RFC1213-MIB

SNMPv2-MIB

SNMPv2-SMI

SNMPv2-TM

RMON-MIB

rfc1724-MIB

dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB

rfc1213-MIB

rfc1757-MIB

專用MIB

CISCOSB-lldp-MIB

CISCOSB-brgmulticast-MIB

CISCOSB-bridgemibobjects-MIB

CISCOSB-bonjour-MIB

CISCOSB-dhcpcl-MIB

CISCOSB-MIB

CISCOSB-wrandomtaildrop-MIB

CISCOSB-traceroute-MIB

CISCOSB-telnet-MIB

CISCOSB-stormctrl-MIB

CISCOSBssh-MIB

CISCOSB-socket-MIB

CISCOSB-sntp-MIB

CISCOSB-smon-MIB

CISCOSB-phy-MIB

CISCOSB-multissionterminal-MIB

CISCOSB-mri-MIB

CISCOSB-jumboframes-MIB

CISCOSB-gvrp-MIB

CISCOSB-endofmib-MIB

CISCOSB-dot1x-MIB

CISCOSB-deviceparams-MIB

CISCOSB-cli-MIB

CISCOSB-cdb-MIB

CISCOSB-brgmacswitch-MIB

CISCOSB-3sw2swtables-MIB

CISCOSB-smartPorts-MIB

CISCOSB-tbi-MIB

CISCOSB-macbaseprio-MIB

CISCOSB-env_mib-MIB

CISCOSB-policy-MIB

CISCOSB-sensor-MIB

CISCOSB-aaa-MIB

CISCOSB-application-MIB

CISCOSB-bridgesecurity-MIB

CISCOSB-copy-MIB

CISCOSB-CpuCounters-MIB

CISCOSB-Custom1BonjourService-MIB

CISCOSB-dhcp-MIB

CISCOSB-dlf-MIB

CISCOSB-dnscl-MIB

CISCOSB-embweb-MIB

CISCOSB-fft-MIB

CISCOSB-file-MIB

CISCOSB-greeneth-MIB

CISCOSB-greeneth-MIB

CISCOSB-interfaces-MIB

CISCOSB-interfaces_recovery-MIB

CISCOSB-ip-MIB

CISCOSB-iprouter-MIB

CISCOSB-ipv6-MIB

CISCOSB-mnginf-MIB

CISCOSB-lcli-MIB

CISCOSB-localization-MIB

CISCOSB-mcmngr-MIB

CISCOSB-mng-MIB

CISCOSB-physdescription-MIB

CISCOSB-PoE-MIB

CISCOSB-protectedport-MIB

CISCOSB-rmon-MIB

CISCOSB-rs232-MIB

CISCOSB-SecuritySuite-MIB

CISCOSB-snmp-MIB

CISCOSB-specialbpdu-MIB

CISCOSB-banner-MIB

CISCOSB-syslog-MIB

CISCOSB-TcpSession-MIB

CISCOSB-traps-MIB

CISCOSB-trunk-MIB

CISCOSB-tuning-MIB

CISCOSB-tunnel-MIB

CISCOSB-udp-MIB

CISCOSB-vlan-MIB

CISCOSB-ipstdacl-MIB

CISCOSB-eee-MIB

CISCOSB-ssl-MIB

CISCOSB-digitalkeymanage-MIB

CISCOSB-qosclimib-MIB

CISCOSB-digitalkeymanage-MIB

CISCOSB-tbp-MIB

CISCOSMB-MIB

CISCOSB-secsd-MIB

CISCOSB-draft-ietf-entmib-sensor-MIB

CISCOSB-draft-ietf-syslog-device-MIB

CISCOSB-rfc2925-MIB

CISCO-SMI-MIB

CISCOSB-DebugCapabilities-MIB

CISCOSB-CDP-MIB

CISCOSB-vlanVoice-MIB

CISCOSB-EVENTS-MIB

CISCOSB-sysmng-MIB

CISCOSB-sct-MIB

CISCO-TC-MIB

CISCO-VTP-MIB

CISCO-CDP-MIB

遠端監控(RMON)

嵌入式RMON軟體代理支援4個RMON組（歷史、統計、警報和事件），增強了流量管理、監控和分析

Ipv4和Ipv6雙堆疊

兩種協定堆疊並存，以簡化遷移

韌體升級

Web瀏覽器升級(HTTP/HTTPS)以及TFTP和SCP

連線埠映象

一個連線埠上的流量可以映象到另一個連線埠，以便使用網路分析器或RMON探針進行分析。最多可以將4個源埠映象到一個目標埠。

VLAN映象

來自VLAN的流量可以映象到埠，以便通過網路分析器或RMON探測功能進行分析。最多可以將4個源VLAN映象到一個目標埠。

動態主機設定通訊協定(DHCP)（選項12、66、67、129和150）

DHCP選項有助於從中央點（DHCP伺服器）進行更嚴格的控制，以獲取IP地址、自動配置（通過配置檔案下載）、DHCP中繼和主機名。

自動配置

支援大規模部署並保護敏感資料。

可文本編輯的配置

可使用文本編輯器編輯配置檔案，並將其下載到其他交換機，從而簡化大規模部署。

智慧型連接埠

簡化了QoS和安全功能的配置。

Auto Smartports

根據通過Cisco發現協定或LLDP-MED發現的裝置，自動將通過Smartports角色提供的智慧應用於埠。這有助於實現零接觸部署。

雲服務

支援Cisco Active Advisor

本地化

將基於Web的實用程式和文檔本地化為多種語言

登入標語

可為Web和CLI配置多個橫幅

其他管理

Traceroute;單一IP管理；HTTP/HTTPS;RADIUS;埠映象；TFTP升級；DHCP客戶端；簡易網路時間協定(SNTP);電纜診斷；Ping;系統日誌；管理站的自動時間設定。

綠色（電源效率）

功能

說明

能量檢測

檢測到鏈路關閉時，自動關閉RJ-45埠的電源。當交換器偵測到連結啟動時，會恢復作用中模式，而不會遺失任何封包。

電纜長度檢測

根據電纜長度調整訊號強度。減少較短電纜的功耗。

符合EEE(802.3az)

在所有銅纜千兆乙太網埠上支援IEEE 802.3az。

禁用埠LED

可以手動關閉LED以節省能源。

一般

巨量訊框

幀大小最高可達9K位元組。預設MTU為2K位元組。

MAC表

8K個地址。

發現

功能

說明

邦茹爾

交換機使用Bonjour協定通告自己。

採用LLDP-MED擴充的連結層探索通訊協定(LLDP)(802.1ab)

鏈路層發現協定(LLDP)允許交換機將其標識、配置和功能通告給在MIB中儲存資料的相鄰裝置。LLDP-MED是LLDP的增強功能，它增加了IP電話所需的擴展。

思科探索通訊協定

交換機使用思科發現協定通告自己。它還使用思科發現協定瞭解連線的裝置及其特徵。

Auto Smartports

根據通過Cisco發現協定或LLDP-MED發現的裝置，自動將通過Smartports角色提供的智慧應用於埠。此功能有助於實現零接觸部署。

802.3at PoE+和802.3af PoE在列出的電源預算內通過任何RJ-45埠提供

以下交換機支援802.3at PoE+、802.3af和Cisco準標準（傳統）PoE。在達到交換機的PoE預算之前，任何10/100或千兆乙太網埠的最大功率為30.0 W。每台交換機的PoE可用總功率如下：

型號

PoE專用電源

支援PoE的埠數

SF250-48HP

195瓦

48

SG250-10P

62瓦

8

SG250-26HP

100瓦

24

SG250-26P

195瓦

24

PoE供電裝置(PD)和PoE傳輸

除交流電源外，緊湊型交換機型號還可以作為PoE供電裝置(PD)使用，並可由連線到上行鏈路埠的PoE交換機供電。如果需要，交換機還可以通過電源到下游PoE終端裝置。

如果對等PoE交換機支援60 W PoE，則每個上行鏈路埠最多可以提取60 W。當多個上行鏈路埠連線到PoE交換機時，將從這些埠獲得的電能進行組合。

當交流電源連線且工作正常時，它優先於PoE電源。PoE電源可用作交流電源的備用電源，或用作交換機的唯一電源。

型號

電源選件

可用PoE電源(W)

交換機是否可以使用上行鏈路供電？

SG250-10P

1個PoE上行鏈路

2個PoE上行鏈路

1個PoE+上行鏈路

2個PoE+上行鏈路

1 60W PoE上行鏈路

2 60W PoE上行鏈路

交流電源

0瓦

0瓦

0瓦

22瓦

22瓦

50瓦

62瓦

是

是

是

是

是

是

是

功耗

型號

綠色電源（模式）

系統功耗

功耗（使用PoE）

散熱（BTU/小時）

SF250-48

EEE、能源檢測

110V=23.4W

220V=24.2W

不適用

82.57

SF250-48HP

EEE、能源檢測

110V=43.1W

220V=44.3W

110V=265.2W

220V=255.8W

904.90

SG250-10P

EEE、能源檢測、短距離

110V=13.25W

220V=13.42W

110V=85.19W

220V=84.17W

290.68

SG250-26

EEE、能源檢測、短距離

110V=18.1W

220V=18.9W

不適用

64.49

SG250-26HP

EEE、能源檢測、短距離

110V=23.5W

220V=24.4W

110V=135.2W

220V=133.9W

461.32

SG250-26P

EEE、能源檢測、短距離

110V=34.2W

220V=37.2W

110V=262W

220V=254.5W

893.98

實體介面

連接埠

型號名稱

系統埠總數

RJ-45埠

組合埠(RJ-45 + SFP)

SF250-48

48個快速乙太網+ 2個千兆乙太網

48快速乙太網路

2個千兆乙太網組合+ 2個SFP

SF250-48HP

48個快速乙太網+ 2個千兆乙太網

48快速乙太網路

2個千兆乙太網組合+ 2個SFP

SG250-10P

10 Gigabit乙太網路

8 Gigabit乙太網路

2 Gigabit乙太網路組合

SG250-26

26 Gigabit乙太網路

24 Gigabit乙太網路

2 Gigabit乙太網路組合

SG250-26HP

26 Gigabit乙太網路

24 Gigabit乙太網路

2 Gigabit乙太網路組合

SG250-26P

26 Gigabit乙太網路

24 Gigabit乙太網路

2 Gigabit乙太網路組合

按鈕

功能

說明

USB插槽

交換機前面板上的USB Type-A插槽便於檔案和映像管理

按鈕

重置按鈕

電纜型別

適用於10BASE-T/100BASE-TX的5類或更好的非遮蔽雙絞線(UTP);適用於1000BASE-T的UTP 5e類或更好的產品

LED

系統、鏈路/活動、PoE、速度

快閃記憶體

256 MB

CPU

800 MHz ARM

CPU記憶體

512 MB

封包緩衝區

由於緩衝區是動態共用的，因此所有數字在所有埠上聚合：

型號名稱

封包緩衝區

SF250-48

24 Mb

SF250-48HP

24 Mb

SG250-10P

12 Mb

SG250-26

12 Mb

SG250-26HP

12 Mb

SG250-26P

12 Mb

功能

說明

支援的SFP/SFP+模組

SKU

媒體

速度

最大距離

MGBBX1

單模光纖

100 Mbps

10公里

MGBSX1

多模光纖

100 Mbps

500米

MGBLH1

單模光纖

100 Mbps

40公里

MGBLX1

單模光纖

100 Mbps

10公里

MGBT1

UTP 5e類

100 Mbps

100米

環境

功能

說明

單位尺寸

（寬x高x深）

型號名稱

單位尺寸

SF250-48

440 x 44 x 257毫米（17.3 x 1.45 x 10.12英吋）

SF250-48HP

440 x 44 x 350毫米（17.3 x 1.45 x 13.78英吋）

SG250-10P

280 x 44 x 170毫米（11.0 x 1.45 x 6.69英吋）

SG250-26

440 x 44 x 202毫米（17.3 x 1.45 x 7.95英吋）

SG250-26HP

440 x 44 x 257毫米（17.3 x 1.45 x 10.12英吋）

SG250-26P

440 x 44 x 257毫米（17.3 x 1.45 x 10.12英吋）

單位重量

型號名稱

單位重量

SF250-48

3.57千克（7.87磅）

SF250-48HP

4.93千克（10.87磅）

SG250-10P

1.2千克（2.65磅）

SG250-26

2.72千克（6.0磅）

SG250-26HP

3.37千克（7.43磅）

SG250-26P

3.81千克（8.40磅）

電源

100-240V 50-60 Hz，內部，通用 — SF250-48、SF250-48HP、SG250-26、SG250-26HP、SG250-26P 100-240V 50-60 Hz，外部 — SG250-10P

認證

UL(UL 60950)、CSA(CSA 22.2)、CE標誌、FCC第15部分(CFR 47)A類

工作溫度

SF250-48、SF250-48HP、SG250-10P、SG250-26、SG250-26HP、SG250-26P 32°至122°F(0°至50°C)

貯存溫度

-4°至158°F(-20°至70°C)

工作濕度

10%至90%（相對非冷凝）

儲存濕度

10%至90%（相對非冷凝）

功能

說明

雜訊和平均無故障時間(MTBF)

型號名稱

風扇（數量）

雜訊

50°C時MTBF（小時）

SF250-48

無風扇

不適用

256,281.25

SF250-48HP

2

0°C至30°C:38.0分位元組

50°C:52.7分位元組

286,555.77

SG250-10P

無風扇

不適用

205,647.00

SG250-26

無風扇

不適用

343,592.66

SG250-26HP

1

0°C至30°C:37.5分位元組

50°C:49.7分位元組

333,792.21

SG250-26P

2

0°C至30°C:36.0分位元組

50°C:53.7分位元組

430,341.06

保修

有限壽命