簡介

Cisco Sx250系列智慧交換機易於配置、管理和故障排除，讓您能夠專注於業務優先事項。這些交換機配備新一代高度整合、經濟高效的資料包處理器，面向具有全線速效能快速乙太網(FE)或千兆乙太網(GE)埠以及GE組合平台的運營商級乙太網和中小企業(SME)應用。

基於Web的實用程式允許您有效地部署和管理網路。使用易於使用的工具(例如Cisco Discovery Protocol(CDP)、FindIT Network Management和Cisco Smartports)可以輕鬆完成設定和故障排除，這些工具可讓您的網路自動檢測和配置所有連線的思科裝置。

本文介紹Sx250智慧交換機的特性和功能。

適用裝置

- SF250系列

- SG250系列

軟體版本

- 2.2.5.68

Sx250系列功能

- 用於映像和配置載入或儲存操作的USB埠

— 支援USB版本2.0，支援FAT32檔案系統用於讀/寫，NTFS用於只讀

- USB埠允許備份和載入配置檔案或新的映像檔案

- Mini-GBIC介面

— 支援自動檢測100M或1000M小型封裝熱插拔(SFP)模組並自動配置正確的速度

— 可以手動配置SFP埠的速度

— 無物理層(PHY)埠不支援100 Mbps速度

- 組合連線埠支援

— 組合埠包括一個RJ45介面和一個迷你GBIC(SFP)介面

- SFP介面始終優先於RJ45銅纜介面

— 當裝置檢測到SFP埠處於活動狀態時，裝置將禁用RJ45埠

- RJ45電話插孔上的LED指示燈以及與SFP介面共用的LED指示燈

- 重置按鈕

支援的新功能

- 基於Web的實用程式

— 搜尋

— 控制面板：流量錯誤，埠利用率

— 嚮導：存取控制清單(ACL)

— 儲存圖示

— 系統日誌彈出選單

— 顯示技術支援

- 流量監控

— 基於Web的實用程式中的計數器歷史記錄/計數器圖形

- sFlow v5

- 服務品質(QoS)

— 出口策略

— 輸出ACL

- 2色3色(2R3C)

- 連線埠監控器/交換連線埠分析器(SPAN)

- 7個作業階段SPAN

— 基於策略的流映象

- 交換器管理

— 命令列介面(CLI)輸出修飾符

- Bonjour IPv6支援

乙太網供電(PoE)交換機

- SF250-48HP 48埠10/100 PoE智慧交換器

- 48個FE + 4 GE（2個組合+ 2個SFP）埠

- 48個FE埠上的AT/AF PoE(PSE)

- PoE預算192W

- SG250-10P 10埠Gigabit PoE智慧交換器

- 8 GE + 2 GE（2個組合）埠

- 8 GE埠上的AT/AF PoE(PSE)

- PoE預算62W

- 2個供電裝置(PD)埠AF/AT/60W

- SG250-26P 26埠Gigabit PoE智慧交換器

- 24 GE + 2 GE（2個組合）埠

- 24 GE埠上的AT/AF PoE(PSE)

- PoE預算192W

- SG250-26HP 26埠Gigabit PoE智慧交換器

- 24 GE + 2 GE（2個組合）埠

- 24 GE埠上的AT/AF PoE(PSE)

- 100W的PoE預算

非PoE交換機

- SF250-48 48埠10/100智慧交換器

- 48個FE + 4 GE（2個SFP + 2個組合）埠

- SG250-26 26埠Gigabit智慧交換器

- 24個FE + 2個GE（2個組合）埠

產品檢視

附註：以下影象可能因您擁有的裝置型號而異。在此示例中，顯示SG250-10P交換機。

頂檢視

在裝置頂部，可以看到思科文本和徽標。

前檢視

系統LED、USB、PD、SFP和RJ45埠以及「重置」按鈕位於裝置前面。

軟體包內容

a)  b)

c)            d)

a)Cisco 250系列智慧交換器

b)電源線（10埠交換機型號的電源介面卡）

c)安裝套件

d)快速入門手冊

最低要求

- Web瀏覽器：Mozilla Firefox版本36或更高版本；Microsoft Internet Explorer版本9或更高版本、Chrome版本40或更高版本、Safari版本5或更高版本

- 5類乙太網電纜

- 已安裝TCP/IP、網路介面卡和網路作業系統（例如Microsoft Windows、Linux或Mac OS X）

預設設定

引數

預設值

使用者名稱

思科

密碼

思科

LAN IP地址

伺服器分配的DHCP地址

後援LAN IP

192.168.1.245

子網掩碼

255.255.255.0

技術詳細資料

系統LED

此LED根據裝置所處的狀態指示其狀態。

功能

LED名稱

LED行為

雙色LED

系統

綠色

- 關閉 — 系統關閉

- 穩定 — 系統已開啟並準備就緒

- 閃爍 — 啟動/系統自測試或獲取IP地址

琥珀色

- 閃爍 — 檢測硬體失敗

RJ45埠

RJ45埠或乙太網埠是連線電腦、VOIP電話等網路裝置的埠。

非PoE 交換器：10/100米 連接埠

功能

LED名稱

LED行為

鏈路/活動和速度

左側LED鏈路/活動

綠色

- 關閉 — 未檢測到任何鏈路

- ON — 檢測到鏈路

- 閃爍 — Rx/Tx資料

右側LED速度

綠色

- 關閉 — 檢測到10M鏈路或沒有鏈路

- 固定 — 檢測到100M鏈路

右側LED速度

綠色

- 熄滅 — 檢測到10M/100M鏈路或無鏈路

- 固定 — 檢測到1000M鏈路

非PoE 交換器：10/100/1000M 或Gigabit埠

功能

LED名稱

LED行為

鏈路/活動和速度

左側LED鏈路/活動

綠色

- 關閉 — 未檢測到任何鏈路

- ON — 檢測到鏈路

- 閃爍 — Rx/Tx資料

右側LED速度

綠色

- 熄滅 — 檢測到10M/100M或沒有鏈路

- 固定 — 檢測到1000M鏈路

PoE 交換器： PoE連接埠

功能

LED名稱

LED行為

連結/行動和PoE

左側LED鏈路/活動

綠色

- 關閉 — 未檢測到任何鏈路

- ON — 檢測到鏈路

- 閃爍 — Rx/Tx資料

右側LED PoE

琥珀色

- 熄滅 — 未檢測到PD

- 實心 — 檢測到802.3af/at PD

- 閃爍 — 協商

組合埠

組合埠是兩個不同物理埠的組合，可一次使用一個埠。

功能

LED名稱

LED行為

鏈路/動作和速度SFP

埠與RJ45共用

左側LED鏈路/活動

綠色

- 關閉 — 未檢測到任何鏈路

- ON — 檢測到鏈路

- 閃爍 — Rx/Tx資料

右側LED速度

綠色

- 熄滅 — 檢測到10M/100M鏈路或無鏈路

- 固定 — 檢測到1000M鏈路

SFP埠

小型封裝熱插拔(SFP)埠是熱插拔輸入/輸出裝置，可插入千兆乙太網埠或插槽，將埠與網路連結起來。

功能

LED名稱

LED行為

專用迷你GBIC埠

左側LED鏈路/活動

綠色

- 關閉 — 未檢測到任何鏈路

- ON — 檢測到鏈路

- 閃爍 — Rx/Tx資料

右側LED鏈路/活動

綠色

- 關閉 — 未檢測到任何鏈路

- ON — 檢測到鏈路

- 閃爍 — Rx/Tx資料

附註：要檢查Cisco Sx250系列智慧交換機的產品規格，請按一下此處。

相關內容

使用開始精靈在交換器上設定初始設定

通過VLAN配置嚮導在交換機上配置虛擬區域網(VLAN)設定