目標

簡單網路時間協定(SNTP)是網路時間協定(NTP)的簡化版本。NTP是用於同步網路上的時鐘的協定。它提供精確時間100毫秒內的時間，但不對流量進行身份驗證。

交換機的SNTP身份驗證頁面允許管理員配置網路時間協定(NTP)身份驗證金鑰以驗證時間源。SNTP身份驗證應僅在不需要強身份驗證的情況下使用，因為它不提供NTP的複雜過濾機制。

本文說明如何定義交換器上的SNTP驗證。

適用裝置

- Sx250系列

- Sx300系列

- Sx350系列

- SG350X系列

- Sx500系列

- Sx550X系列

軟體版本

- 1.4.7.05 — Sx300、Sx500

- 2.2.8.04 — Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

配置SNTP身份驗證

步驟1.登入到交換機的基於Web的實用程式。

步驟2.從「顯示模式」下拉式清單中選擇「高級」。

步驟3.選擇Administration > Time Settings > SNTP Authentication。

步驟4.選中SNTP Authentication Enable覈取方塊。

步驟5.按一下Apply以更新交換器。

步驟6.按一下Add。

步驟7.在Authentication Key ID欄位中輸入用於識別此SNTP身份驗證金鑰的編號。

附註：在此範例中，121110入錯誤。

步驟8.選擇身份驗證金鑰。選項包括：

- 使用者定義（加密） — 此選項加密身份驗證金鑰。

- 使用者定義（明文） — 此選項以純文字檔案顯示身份驗證金鑰。

附註：在此示例中，選擇使用者定義（明文）。

步驟9。（可選）在Authentication Key欄位中輸入用於身份驗證的金鑰。

附註：在此範例中，12112010入錯誤。

步驟10.選中Trusted Key Enable覈取方塊，以允許交換機僅使用此身份驗證金鑰從SNTP伺服器接收同步資訊。

步驟11.按一下Apply。

步驟12。（可選）按一下Save。

現在，您應該在交換機上成功配置SNTP身份驗證設定。