目標

系統時間配置在網路中非常重要。同步的系統時鐘提供網路上所有裝置之間的參考幀。網路時間同步至關重要，因為管理、保護、規劃和調試網路的每個方面都涉及到確定事件發生的時間。如果沒有同步的時鐘，在跟蹤安全漏洞或網路使用情況時，不可能準確關聯裝置之間的日誌檔案。

同步時間還可減少共用檔案系統中的混亂，因為不管檔案系統駐留在哪台電腦上，修改時間保持一致非常重要。

Cisco Small Business交換器支援簡易網路時間協定(SNTP)，啟用後，交換器會從SNTP伺服器動態同步裝置時間與時間。交換機僅作為SNTP客戶端運行，無法向其他裝置提供時間服務。

本文提供如何在交換機上配置系統時間設定的說明。

適用裝置

- Sx250系列

- Sx300系列

- Sx350系列

- SG350X系列

- Sx500系列

- Sx550X系列

軟體版本

- 1.4.7.05 — Sx300、Sx500

- 2.2.8.04 — Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

在交換機上配置系統時間設定

訪問系統時間頁

基於Web的實用程式的「系統時間」頁提供了配置系統時間、時區和夏令時(DST)的方法。

步驟1.登入到交換機的基於Web的實用程式，然後選擇Administration > Time Settings > System Time。

附註：本示例使用SG350X-48MP交換機。

將顯示以下欄位：

- 實際時間（來自SNTP伺服器） — 裝置上的系統時間。這顯示了動態主機配置協定(DHCP)時區或使用者定義時區的縮寫（如果已定義）。

- 上次同步的伺服器 — 上次使用系統時間的SNTP伺服器的地址、層和型別。

步驟2.選擇您的首選系統時間配置：

- 自動設置 — 如果啟用，則從SNTP伺服器獲取系統時間。

- 手動設置 — 手動設定日期和時間。當沒有備用時間源（如SNTP伺服器）時，使用本地時間。

配置自動時間設定

重要事項：在配置此功能之前，必須先配置與SNTP伺服器的連線。要瞭解方法，請按一下此處獲取說明。

附註：您還可以強制實施SNTP會話的身份驗證。有關如何配置此功能的說明，請按一下此處。

步驟1。在Clock Source Settings底下的Main Clock Source(SNTP Servers)區域，勾選Enable覈取方塊以動態地將交換器時間與來自SNTP伺服器的時間同步。

附註：預設情況下選中此選項。

步驟2.（可選）在Alternate Clock Source(PC via active HTTP/HTTPS sessions)區域中，選中Enable覈取方塊以設定使用超文本傳輸協定(HTTP)配置電腦的日期和時間。

步驟3.按一下Apply。

步驟4.（可選）按一下Save，將設定儲存到啟動組態檔中。

現在，您應該已經成功配置了交換機的自動系統時間設定。

配置手動時間設定

步驟1。在Clock Source Settings下的Main Clock Source(SNTP Servers)區域，取消選中Enable覈取方塊以允許手動配置時間設定。

步驟2.（可選）在Alternate Clock Source(PC via active HTTP/HTTPS sessions)區域中，選中Enable覈取方塊以設定使用超文本傳輸協定(HTTP)配置電腦的日期和時間。

附註：在本示例中，未選中此選項。

步驟3.在「手動設定」區域的日期欄位中輸入當前日期，格式為YYYY-MMM-DD。

附註：按一下Date（日期）欄位上方句子中的here（此處）連結將自動獲取儲存在電腦上的時間設定。如果按一下此選項，請跳至步驟5。

附註：在本示例中，使用了2017-Mar-08。

步驟4.在Local Time欄位中，以HH:MM:SS格式輸入時間。

附註：在本示例中，使用了14:45:13。

步驟5.（可選）在Time Zone Settings區域下，選中Get Time Zone from DHCP以從DHCP伺服器啟用時區和DST的動態配置。能否配置這兩個引數之一或兩者取決於DHCP資料包中的資訊。如果啟用此選項，則必須在裝置上啟用DHCP客戶端。

附註：DHCP客戶端支援選項100提供動態時區設定。啟用此功能將重置在步驟3和4中輸入的手動設定。如果啟用此功能，請跳至步驟8。

附註：在本示例中，未選中此選項。

Time Zone from DHCP區域顯示從DHCP伺服器配置的時區的縮寫。此縮寫出現在實際區域中。

步驟6.從「時區偏移」下拉選單中選擇時區偏移。

附註：在本示例中，選擇UTC。

步驟7.在Time Zone Acronym欄位旁輸入時區縮寫。

附註：在本示例中，使用PST或太平洋標準時間。

步驟8.在Daylight Savings Settings區域中，選中Enable覈取方塊以啟用自動調整當前時間的夏令時。

步驟9.在Time Set Offset欄位中，輸入從GMT開始的分鐘偏移量（範圍為1到1440）。預設值為 60。

步驟10.在「夏令時型別」區域，選擇要實施的夏令時型別。

選項包括：

- 美國 — 夏令時(DST)根據美國使用的日期進行設定。

- 歐洲 — DST是根據歐盟和使用該標準的其他國家使用的日期設定的。

- 按日期 — DST是手動設定的，通常針對美國或歐洲國家之外的國家/地區。輸入如下所述的引數。如果選擇此選項，請跳至步驟11。

- Recurring — DST在每年的同一日期發生。如果選擇此選項，請跳至步驟12。

附註：在本示例中，選擇USA。

步驟11。（可選）如果選擇了「截止日期」，請輸入進行夏令時的時間和日期。

- 自 — DST開始的日期和時間。

- 結束於 — DST結束日期和時間。

附註：在本例中，DST從2017年3月1日02:00開始到2018年3月1日01:00結束。

步驟12。（可選）如果選擇「循環」，請在突出顯示的起始和終止字段中輸入適當的資訊。

- 自 — 選擇每年DST開始的日期。

— 天 — 每年DST開始的那一天。

— 周 — 每年DST開始當月內的周。

— 月 — 每年DST開始的月份。

— 時間 — 每年DST開始的時間。

- 結束日期 — 每年DST結束的日期。

- Day — 每年的DST結束一週中的一天。

— 周 — 每年DST結束月份中的周。

— 月 — 每年的DST結束的月份。

— 時間 — 每年的DST結束時間。

附註：在本示例中，DST從3月的每個第二個星期日的02:00開始，到10月的每個第一個星期日的02:00結束。

步驟13.按一下Apply以儲存設定。

步驟14。（可選）按一下Save，將設定儲存到啟動組態檔中。

現在，您應該已經成功配置了交換機的手動系統時間設定。