目標

簡單網路時間協定(SNTP)動態同步網路裝置與SNTP伺服器的時間。交換機的系統時間可以通過SNTP伺服器設定。需要在交換機上啟用SNTP組播或任播客戶端模式。交換機支援同時啟用這兩種模式，並選擇從距離參考時鐘最近的SNTP伺服器接收的最佳時間。

本文檔的目的是解釋如何啟用交換機從SNTP伺服器接收系統時間的方法。

適用裝置

- Sx250系列

- Sx300系列

- Sx350系列

- SG350X系列

- Sx500系列

- Sx550X系列

軟體版本

- 1.4.7.05 — Sx300、Sx500

- 2.2.8.04 — Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

設定簡易網路時間協定(SNTP)

步驟1.登入到交換機的基於Web的實用程式。

步驟2.將顯示模式更改為Advanced。

附註：此選項在SG300系列和SG500系列交換機上不可用。如果有這些型號，請跳至步驟3。

步驟3.選擇Administration > Time Settings > SNTP > SNTPMulticast/Anycast。

步驟4.選中交換機應接收其系統時間的覈取方塊。選項包括：

- SNTP IPv4多點傳送使用者端模式（使用者端廣播接收） — 此選項允許SNTP伺服器從子網上的任何SNTP伺服器接收系統時間IPv4多點傳送傳輸。

- SNTP IPv6組播客戶端模式（客戶端廣播接收） — 此模式允許SNTP伺服器從子網上的任何SNTP伺服器接收系統時間IPv6組播傳輸。

- SNTP IPv4任意播客戶端模式（客戶端廣播傳輸） — 此模式允許交換機傳輸請求系統時間資訊的SNTP IPv4同步資料包。資料包將傳輸到子網上的所有SNTP伺服器。

- SNTP IPv6任播客戶端模式（客戶端廣播傳輸） — 此模式允許交換機傳輸請求時間資訊的IPv6同步資料包。資料包將傳輸到子網上的所有SNTP伺服器。

附註：在此示例中，所有框均被選中。

步驟5.按一下Apply以儲存變更。

步驟6.（可選）按一下Save，將設定儲存到啟動組態檔中。

現在，您應該在交換機上成功配置SNTP設定。