目標

頻寬是指可以通過網路路徑傳輸的資料量。可以針對傳入流量和傳出流量設定不同的頻寬設定。輸入介面是指具有傳入流量的介面，而輸出介面是指具有傳出流量的介面。

本文檔的目的是解釋如何在SG250和SF250交換機上配置頻寬設定。

適用裝置

- SF250

- SG250

- SG250X

軟體版本

- 2.4.5.71

配置頻寬設定

步驟1.登入到交換機的Web配置實用程式。

步驟2.從位於頁面頂部的Display Mode下拉選單中選擇Advanced。

步驟3.從功能表中按一下Quality of Service > General > Bandwidth。

Bandwidth頁面隨即開啟：

頻寬表包含每個介面的以下欄位：

· 輸入速率限制 — 輸入流量是指傳入流量。啟用時，會顯示輸入（傳入）介面的速率限制。對於FE（快速乙太網）埠，分配的頻寬範圍為62 - 100,000 Kbps，而對於GE（千兆乙太網）埠，頻寬範圍為62 - 1,000,000 Kbps。

- Status — 顯示是否啟用輸入速率限制。

- 速率限制(KBits/sec) — 顯示埠的輸入速率限制。

- % — 顯示埠的入口速率限制除以總埠頻寬。

- CBS（位元組） — 承諾突發大小(CBS)是輸入介面的最大資料突發大小，以網路接受之資料位元組為單位。CBS的範圍可以是3000到19,173,960位元組。

· Egress Shaping Rate — 顯示輸出（傳出）流量的統計資訊。

- Status — 顯示是否啟用輸出整形速率。

- CIR(KBits/sec) — 承諾資訊速率(CIR)顯示輸出介面的最大頻寬。它指定幀中繼服務的保證頻寬量。這可以保證在CIR級別內的幀會被傳送，但是當幀超過此限制時，則不能保證傳送結果。對於FE埠，整形速率在64到1,000,000 Kbps的範圍內；而對於GE埠，整形速率在64到1,000,000 Kbps的範圍內。

- CBS（位元組） — 輸出介面的最大資料突發大小（位元組）。

步驟4.按一下要為其配置頻寬設定的介面的相應單選按鈕選擇介面，然後按一下Edit。

出現一個新視窗。

步驟5.如果要對特定連線埠套用頻寬設定，請選擇Port 介面；如果要對幾個或所有個別連線埠的套件組合套用頻寬設定，請按一下LAG（連結彙總）。然後從旁邊的下拉選單中選擇一個值。

附註：要配置LAG設定，可以從選單導航到埠管理>鏈路聚合> LAG管理;選擇要編輯的LAG，並將埠新增到該LAG。

步驟6.（可選）如果要定義傳入流量頻寬，請選中Ingress Rate Limit覈取方塊。

附註：如果您在步驟6中沒有檢查Ingress Rate Limit，請跳至步驟9。

步驟7.在「Ingress Rate Limit」字段中輸入值。

附註：當介面型別為LAG時，不會出現兩個Ingress Rate Limit欄位。

步驟8.在Ingress Committed Burst Size(CBS)欄位中輸入值。

附註：啟用Ingress Rate Limit複選框時，Ingress Rate Limit和Ingress Committed Burst Size(CBS)欄位會自動填充預設值。

步驟9.（可選）如果要定義傳出流量頻寬，請選中Egress Shaping Rate覈取方塊。整形速率是指輸出介面上允許的最大頻寬。

附註：如果您在步驟9中沒有檢查輸出整形速率，請跳至步驟12。

步驟10.在Committed Information Rate(CIR)欄位中輸入值。

步驟11.在Egress Committed Burst Size(CBS)欄位中輸入所需的值。

附註：即使臨時增加頻寬超過允許的限制，也可以傳送此數量。

步驟12.按一下Apply 以儲存設定。

複製設定

步驟1.要將一個介面的設定複製到另一個或多個介面，請按一下源介面的單選按鈕。

步驟2.按一下「Copy Settings」。

此時會出現一個新視窗：

步驟3.在所提供的欄位中，輸入目標介面。要將相同的設定複製到多個介面，請使用逗號分隔目標介面或介面範圍。

步驟4.按一下Apply以複製設定。

現在，您應該已經在SG250或SF250交換機上成功配置頻寬設定。