目錄

簡介

產品功能

產品檢視

軟體包內容

最低要求

預設設定

技術詳細資料

簡介

Cisco Small Business 220系列提供強大的產品效能和可靠性組合。此系列可提供更高級別的安全性、管理和可擴充性，您可以從受管交換機獲得，但同時，它為您提供了價格實惠的智慧交換機，讓您盡享兩種體驗中的最佳效果。

產品功能

- 使用訪問控制清單(ACL)和服務品質(QoS)提供更高級別的安全性和智慧

- 除了使用基於Web的直觀介面和Cisco FindIT實用程式(例如Cisco Command Line Interface(CLI)、簡單網路管理協定(SNMP)以及Cisco Prime™ LAN Management System(LMS)整合)之外，還可以使用多個選項進行簡單靈活的管理

- Power Over Ethernet Plus允許資料和電源通過一條網路電纜運行

- 通過加快檔案傳輸並提供管理和優先處理高頻寬流量的靈活性，實現高效能和可靠性

- 利用節能乙太網(IEEE 802.3az)和能源檢測支援實現最佳能效

- 通過增強型ACL、埠安全、訪客VLAN、BPDU防護、DOS等增強型網路安全

- 使用CDP、LLDP和FindIT Network Management簡化配置和管理

- 通過CLI、雙映像、雙配置和IPv6支援實現高級網路管理功能

- 其他千兆上行鏈路埠

- IP電話支援

- 高枕無憂和投資保護

- 思科有限終身硬體保修

- 其他服務支援

產品檢視

頂檢視

可在裝置頂部看到思科文本和徽標。

前檢視

在裝置的前面板上，可以看到所有埠的LED指示燈。埠數和LED指示燈的可用性取決於交換機的確切型號。前面板上也可看到系統LED和「重置」按鈕。

後檢視

電源和控制檯埠位於裝置背面。控制檯埠使用提供的控制檯電纜將交換機連線到電腦的串列埠。

軟體包內容

附註：下列專案的實際外觀可能因裝置的具體型號而異。

Sx220系列Smart Plus交換器

電源線

產品CD

控制檯電纜

快速入門手冊

最低要求

- 具有PoE支援、PoE饋電器或交流電源介面卡的交換機或路由器

- 支援Java的網路瀏覽器，用於基於Web的配置，如Mozilla Firefox 20或更高版本；Google Chrome 23或更高版本；Safari 5.1或更高版本

預設設定

引數

預設值

使用者名稱

思科

密碼

思科

LAN IP地址

伺服器分配的DHCP地址

預設LAN IP

192.168.1.254

技術詳細資料

重置按鈕

Reset（重置）按鈕用於使用針腳或回形針重新引導或重置交換機。

系統LED

此LED根據裝置所處的狀態指示其狀態。

綠色

- 穩定 — 當交換機通電時亮起並保持穩定。

- 閃爍 — 啟動、執行自檢和/或獲取IP地址。

琥珀色

- 閃爍 — 檢測硬體故障、韌體故障和/或配置檔案錯誤。

RJ45埠

RJ45埠或乙太網埠是連線電腦、印表機、VoIP電話、接入點和其他裝置等網路裝置的埠。對於SF220系列型號，這些埠提供從10到100 Mbps的速度。對於SG220系列型號，這些埠提供10到1000 Mbps的速度。

附註：RJ45埠上的LED是否可用取決於交換機的確切型號。

- 鏈路/ACT LED — （綠色）位於埠左側。當檢測到相應埠和其他裝置之間的鏈路時，指示燈會穩定亮起。連線埠通過流量時，燈會閃爍。

- PoE LED（如果有） — （琥珀色）位於埠右側。當電源被提供給連線到相應埠的裝置時，燈穩定亮起。

- 100M LED（如果有） — （綠色）位於埠右側。當另一台裝置連線到埠、通電並在裝置之間建立100 Mbps鏈路時，指示燈會穩定亮起。當連線速度低於100 Mbps時，或者沒有連線任何埠時，指示燈熄滅。

- GIGABIT LED（如果有） — （綠色）位於埠右側。當另一台裝置連線到埠、通電並在裝置之間建立1000 Mbps鏈路時，指示燈會穩定亮起。.當連線速度低於1000 Mbps時，或者沒有連線任何埠時，指示燈熄滅。

SFP埠

- 小型封裝熱插撥(SFP)連線埠是模組的連線點，因此交換器可以連結到其他交換器。這些埠通常也稱為迷你千兆介面轉換器(miniGBIC)埠。

- SFP埠與思科模組MFEBX1、MFEFX1、MFELX1、MGBLH1、MGBLX1、MGBSX1、MGEBX1和MGBT1相容。

- SFP埠與另一個RJ-45埠共用，稱為組合埠。當SFP埠處於活動狀態時，相鄰的RJ-45埠將被禁用。

- 相應的RJ-45埠的LED會閃爍綠燈，以響應SFP埠流量。

附註：要詳細瞭解Cisco 220系列Smart Plus交換機的產品和硬體規格，請點選此處。

相關內容

200、220和300系列交換器上的主機和作業階段驗證組態

在Cisco Sx220系列智慧交換機上配置802.1X埠身份驗證

在Cisco 220系列智慧交換機上配置時間型PoE

在220系列智慧交換器中設定時間型連線埠管理

在Cisco 220系列智慧交換機上啟用環回檢測