目標

回送偵測(LBD)是交換器上的一種功能，透過從已啟用回圈保護的連線埠傳輸回圈通訊協定封包，提供回圈保護。當交換器發出回圈通訊協定封包後收到相同的封包時，會關閉接收該封包的連線埠。

LBD獨立於生成樹協定(STP)運行。發現環路後，接收環路的埠將置於Shut Down狀態。系統傳送陷阱並記錄事件。網路管理員可以定義檢測間隔，以設定LBD資料包之間的時間間隔。

- 要使LBD在指定埠上處於活動狀態，必須設定以下條件：

- LBD已全域性啟用。

- 在特定埠上啟用LBD。

- 埠運行狀態為開啟。

- 埠處於STP轉發或禁用狀態。

本文旨在展示如何在Cisco 220系列Smart Plus交換機上啟用環回檢測。

適用裝置

- Sx220系列

軟體版本

- 1.1.0.14

啟用環回檢測

步驟 1.登入交換器網路型公用程式，然後選擇Port Management > Loopback Detection Settings。

步驟 2.選中Enable覈取方塊以檢測環回。

步驟 3.在Detection Interval欄位中輸入一個值。這將設定LBD資料包之間的時間間隔（秒）。

注意：在本示例中，使用25。

步驟 4.按一下「Apply」。

步驟 5.要永久儲存配置，請轉到「複製/儲存配置」頁或按一下該頁上部的圖示。

在埠上啟用環回檢測

步驟 1.在「環回檢測埠設定表」下，按一下要配置的埠的單選按鈕，然後按一下編輯。

注意：在本示例中，選擇了埠GE14。

步驟 2.系統將顯示Edit Loopback Detection Interface Settings視窗。從Interface下拉選單中，確保指定的埠是您在第1步中選擇的埠。否則，按一下下拉箭頭並選擇正確的埠。

步驟 3.選中Enable覈取方塊以檢查環回檢測狀態。

步驟 4.按一下「Apply」。

步驟 5.要永久儲存配置，請轉到「複製/儲存配置」頁或按一下該頁上部的圖示。

步驟 6.返回Port Management > Loopback Detection Settings視窗以驗證您的配置。環回檢測管理狀態現在應顯示Enabled，操作狀態現在應顯示為Active。

步驟 7.對要啟用LBD的每個埠重複步驟1到4。

現在，您應該已經成功地在交換機上的特定埠上啟用環回檢測。