目標

本文的目的是顯示如何在200、220、250、300、350和550系列交換器上停用HTTP和HTTPS服務。

適用裝置

- 220系列

- 250系列

- 300系列

- 350系列

- 550系列

簡介

如果您要禁用Web使用者介面(UI)並僅使用命令列介面(CLI)來管理網路中的交換機，則您已經到了正確的位置。在220、250、300、350和550系列交換器上，可以使用Web UI或CLI停用超文字傳輸通訊協定(HTTP)和超文字傳輸通訊協定安全(HTTPS)。

並非所有交換機型號都包含用於管理的控制檯埠。對於沒有控制檯埠的型號，必須通過SSH和/或Telnet啟用命令列訪問。

使用Web UI禁用HTTP和HTTPS

步驟 1

輸入使用者名稱和密碼登入交換機，然後按一下Log In。

步驟 2

導覽至Security > TCP/UDP Services。

步驟 3

取消選中HTTP Service和HTTPS Service的覈取方塊。

如果需要遠端命令列訪問，請確保選中SSH服務旁邊的框。

步驟 4

按一下「Apply」。

Web瀏覽器將失去對Web UI的訪問許可權，必須通過SSH或控制檯埠（如果交換機有此埠）使用CLI進行進一步配置。

步驟 5

要儲存配置，請使用CLI輸入以下命令。

Switch# write

步驟 6

按Y確認。

覆蓋檔案[startup-config]....(Y/N)[N] ?Y

使用CLI禁用HTTP/HTTPS

步驟 1

如果需要遠端命令列訪問且尚未啟用SSH服務，請輸入：

Switch(config)# ip ssh server

步驟 2

使用以下命令禁用HTTP和HTTPS服務。

Switch(config)# no ip http server

Switch(config)# no ip http secure-server

步驟 3

要儲存配置，請輸入

Switch# write

覆蓋檔案[startup-config]....(Y/N)[N] ?Y

結論

現在，您已學習使用Web UI和CLI在交換機上禁用HTTP/HTTPS的步驟。