目標

本文的目的是在將Cisco Business 250和350系列交換機的韌體從3.1版更新到3.2版時，回顧推薦的做法。

適用裝置 |軟體

- CBS250 | 3.2.0.84(下載最新版本)

- CBS350 | 3.2.0.84(下載最新版本)

簡介

更新裝置的韌體對於提高裝置的效能和穩定性至關重要。韌體更新可能會提供新功能、增強安全性或修復軟體早期版本中遇到的漏洞。

有關升級CBS 250/350交換機韌體的步驟，請參閱升級CBS 250或350系列交換機韌體一文。您也可以閱讀New to Cisco Business: How to Download and Upgrade Firmware on any Device中的文章，瞭解其他資訊。

在本文中，您將瞭解將CBS250或CBS350的韌體從3.1版升級到3.2版時推薦的做法。

目錄

- 建議的做法

- 查詢MCU版本

- MCU更新失敗

建議的做法

當將CBS250/CBS350交換機的韌體從3.1版更新到3.2版時，它將微控制器單元(MCU)代碼從0xEE升級為0xF0。此過程將花費時間，在此過程中，交換機將處於離線狀態。

- 對於獨立交換器，在傳送到交換器的初始重新開機訊號重新連線之前，可能需要最長15分鐘。

- 對於交換器堆疊，它需要更長的時間，因為它必須更新堆疊中的所有交換器，然後重新探索這些交換器。

- 如果將韌體從3.2降級到3.1，它也會將MCU版本降級，並且需要相同的延長時間。

- 在重新啟動過程中，不會出現圖形使用者介面(GUI)或外部可見的指示表明有更新過程。如果在更新過程中重啟交換機或以任何其他方式中斷升級過程，可能會永久損壞交換機，需要退貨許可(RMA)。

- 更新過程發生在系統啟動過程中，如果您希望看到監控MCU更新的過程，則需要連線控制檯電纜並通過控制檯埠監控更新。

完成韌體升級過程大約需要15分鐘。在這段時間內，交換機可能不會顯示任何活動。在升級過程中，交換器可能會重新啟動數次。中斷升級過程可能會導致交換機永久損壞，並使其無法使用。

查詢MCU版本

這是通過監控交換機的啟動過程完成的，必須注意的是，在支援檔案中或命令列介面(CLI)命令中找不到該過程。您必須通過控制檯電纜連線到交換機。

- 在配置完全載入之前會顯示該視窗。

- 韌體版本3.1.1.7的MCU版本為0xEE。

- 如果運行韌體版本3.2.0.x，則其MCU版本為0xF0。

- 如果您運行韌體版本3.2.0.x，並且它仍然顯示舊版MCU 0xEE，則需要更換交換機。

MCU更新失敗

失敗更新的行為可能有所不同。這取決於更新被中斷的位置和方式。

- 交換器可能會直接進入重新開機回圈。

- PoE可能停止工作，如果您檢查Show Power Inline命令，它可能會停止顯示TI晶片集，並將所有埠上的埠狀態顯示為off。

- 交換機效能和行為將不可靠。

- 可通過控制檯電纜監控引導過程來識別。

- 如果您最近更新了交換機韌體並且遇到交換機故障，請檢查韌體和MCU版本以確保它們是正確的。如果它們不匹配，解決方案是RMA。

- 該問題在現場無法修復，您將需要RMA。

結論

現在您已瞭解將CBS250或CBS350交換機從3.1版更新到3.2版的推薦做法。