目標

本文說明如何在Cisco Business 220系列交換器上設定連結彙總群組(LAG)。

簡介

連結彙總組(LAG)用於將多個連線埠連結在一起。LAG可增加頻寬，增加埠靈活性，並在兩台裝置之間提供鏈路冗餘以最佳化埠使用。連結彙總控制通訊協定(LACP)是IEEE規範(802.3ad)的一部分，用於捆綁多個實體連線埠以形成單一邏輯通道。

支援兩種型別的LAG:

- 靜態 — LAG中的埠是手動配置的。如果LAG上禁用了LACP，則該LAG是靜態的。分配給靜態LAG的埠組始終是活動成員。

- 動態 — 如果在其上啟用LACP，則LAG是動態的。分配給動態LAG的一組埠是候選埠。LACP確定哪些候選埠是活動成員埠。

讓我們開始吧！

適用裝置 |軟體版本

- CBS220系列（產品手冊） | 2.0.0.17

目錄

- LAG管理

- 定義LAG中的成員埠

- LAG設定

- 連結彙總控制通訊協定(LACP)

LAG管理

步驟1

登入到CBS220交換機的Web使用者介面(UI)。

步驟2

選擇Port Management > Link Aggregation > LAG Management。

步驟3

在Load Balance Algorithm（負載平衡演算法）欄位中選擇所需演算法的單選按鈕。負載均衡是使網路吞吐量達到最大以最佳化資源使用率的方法。

- MAC地址 — 根據所有資料包的源和目標MAC地址執行負載均衡。

- IP/MAC地址 — 根據IP資料包的源IP地址和目標IP地址以及非IP資料包的源MAC地址和目標MAC地址執行負載均衡。

步驟4

按一下「Apply」。

定義LAG中的成員埠

步驟1

登入到交換機的Web UI，然後選擇Port Management > Link Aggregation > LAG Management。將開啟LAG Management頁面。

步驟2

選擇要配置的LAG，然後按一下Edit。

步驟3

輸入以下欄位的值：

- LAG — 從LAG下拉選單中選擇要配置的LAG。

- LAG名稱 — 輸入LAG名稱或註釋。

- LACP — 選擇以在所選LAG上啟用LACP。這使其成為動態LAG。只有在將埠移至下一個欄位中的LAG後，才能啟用此欄位。

- Port List — 將分配給Port List LAG的埠移動到LAG成員。每個靜態LAG最多可分配八個埠，一個動態LAG最多可分配16個埠。

按一下「Apply」。

LAG設定

步驟1

選擇Port Management > Link Aggregation > LAG Settings。

步驟2

選擇LAG，然後按一下Edit。

步驟3

在LAG下拉選單中，選擇要配置的LAG。

步驟4

在Description欄位中輸入LAG的名稱。

步驟5

點選與Administrative Status欄位中所需的LAG狀態對應的單選按鈕。Operational Status欄位顯示LAG的當前狀態。

- Up - LAG已啟動並運行。

- Down - LAG已關閉，無法運行。

步驟6

在Time Range欄位中，勾選Enable覈取方塊以啟用連線埠處於開啟狀態的時間範圍。當時間範圍非活動時，連線埠處於關閉狀態。如果設定了時間範圍，則僅當連線埠處於管理性開啟狀態時才有效。

第7步

（可選）如果在上一步啟用了Time Range，請在Time Range Name欄位中選擇指定時間範圍的配置檔案。如果尚未定義時間範圍，請按一下編輯以轉到「時間範圍」頁。

需要啟用時間範圍以選擇時間範圍名稱。

步驟8

選中Auto Negotiation欄位中的Enable覈取方塊以在LAG上啟用或禁用自動協商。自動交涉是兩個連結夥伴之間的通訊協定，允許LAG向其夥伴通告其傳輸速度和流量控制（流量控制預設為停用）。 Operational Auto Negotiation欄位顯示自動交涉設定。

建議在聚合連結的兩端保留自動交涉功能，或在兩端停用，同時確保連結速度相同。

步驟9

如果上一步中停用自動交涉，請選擇Administrative Port Speed。運行延遲速度顯示LAG的當前運行速度。

可用速度為：

- 1000萬

- 1億

- 10億

- 10G

速度取決於交換機的型號。

步驟10

在Auto Advertisement Speed欄位中，檢查要由LAG通告的功能。運行通告顯示管理通告狀態。LAG向其鄰居LAG通告其功能以啟動協商過程。選項包括：

- 所有速度 — 所有LAG速度和兩種雙工模式均可用。

- 10M - LAG通告10 Mbps速度，模式為全雙工。

- 100M - LAG通告100 Mbps速度且模式為全雙工。

- 1000M - LAG通告1000 Mbps速度並且模式為全雙工。

- 10/100M - LAG通告10/100 Mbps速度，且模式為全雙工。

- 10G - LAG通告10G速度，並且模式為全雙工。

步驟11

選中Back Pressure欄位中的Enable覈取方塊。背壓模式與半雙工模式一起使用，用於降低資料包接收速率。

步驟12

在「管理流控制」欄位中選擇一個選項。流量控制是一種功能，允許接收裝置向傳送裝置傳送其擁塞的訊號。這指示傳送裝置暫時停止傳輸以幫助緩解擁塞。操作流控制顯示當前流控制設定。

選項包括：

- 啟用

- 停用

- 自動交涉

步驟13

選中Enable Protected Port設定的覈取方塊。受保護連線埠功能在與其他介面共用同一VLAN的介面（乙太網路連線埠和LAG）之間提供第2層隔離。

來自受保護連線埠的裝置即使在相同的VLAN中也不允許彼此通訊。

步驟14

按一下「Apply」。

連結彙總控制通訊協定(LACP)

連結彙總控制通訊協定(LACP)用於為LAG上的連線埠設定優先順序。動態LAG最多可以有16個相同型別的埠，但一次只能有8個埠處於活動狀態。當LAG有超過8個埠時，交換機使用LACP埠優先順序來確定哪些埠將變為活動狀態。

要定義LACP設定，請完成以下步驟：

步驟1

登入到Web UI，然後選擇Port Management > Link Aggregation > LACP。

步驟2

在LACP System Priority(LACP系統優先級)欄位中輸入LACP優先順序。LACP優先順序用於確定哪台裝置控制LAG的埠選擇。值較小的裝置將具有更高的優先順序。如果兩台交換器的LACP優先順序相同，則MAC位址較低的交換器將獲得連線埠選取的控制。

步驟3

選擇要編輯的埠，然後按一下Edit。

步驟4

在編輯LACP設定對話方塊中，輸入以下欄位的值：

- Port — 選擇將超時和優先順序值分配到的埠號。

- LACP埠優先級 — 輸入埠的LACP優先順序值。

- LACP超時 — 它確定傳送或接收LACP協定資料單元(PDU)的時間間隔。

- 長 — 傳送或接收的LACP PDU與下一個連續的LACP PDU之間的間隔很長（30秒）。

- 短 — 傳送或接收的LACP PDU與下一個連續的LACP PDU之間的間隔短（1秒）。

步驟5

按一下「Apply」。

結論

你成功了！您已成功在CBS220交換機上配置LAG。

如需更多設定，請參閱思科商務220系列交換器管理指南。