目標

本文旨在向您展示如何在思科商務(CBS)220系列交換器上設定即插即用(PnP)。

簡介

網路即插即用(PnP)是一項與啟用網路PnP的裝置配合使用的服務。網路PnP允許集中管理韌體和裝置配置檔案。此外，它還允許零接觸部署新網路裝置。

CBS220系列交換機增加了對PnP的支援。此功能簡化了網路中這些交換機的部署和管理。要瞭解更多資訊，請繼續閱讀！

適用裝置 |軟體版本

- CBS220系列（產品手冊） | 2.0.0.17

配置PnP設定

步驟1

登入到CBS220交換機。

步驟2

選擇管理> PnP > PnP設定。

步驟3

在PnP Settings部分中，勾選覈取方塊以啟用PnP State。預設情況下啟用。

步驟4

在Discovery Timeout欄位中，輸入時間（以秒為單位）。這是等待的時間，經過一次失敗的嘗試後，交換機將再次嘗試發現PnP伺服器。預設值為60秒。

步驟5

為PnP傳輸選擇選項。這包括查詢配置資訊、要使用的傳輸協定、PnP伺服器地址以及要使用的TCP埠。選項包括：

- 自動 — 如果選擇此選項，則從DHCP選項43獲取PnP設定。如果未從DHCP選項43接收設定，則使用以下預設值：

1. 預設傳輸協定HTTP。

2. PnP伺服器的DNS名稱「pnpserver」以及與HTTP相關的埠。如果DNS未解析「pnpserver」名稱，則使用Cisco PnP服務，使用DNS名稱「devicehelper.cisco.com」。當選擇預設設定選項時，PnP傳輸部分的所有欄位都呈灰色顯示。

- 靜態 — 手動設定TCP埠和伺服器設定以用於PnP傳輸。

步驟6

如果您在步驟5中為PnP Transport選擇Static，請選中HTTPS或HTTP旁的覈取方塊，然後選擇Transport Protocol。

第7步

在Server Definition欄位中，選擇是按IP地址還是按名稱指定PNP伺服器。

步驟8

如果您在步驟7中選擇了IP地址，請選擇IP版本。

- 版本6 - IPv6

- 版本4 - IPv4

步驟9

在「Server IP Address/Name」欄位中，輸入PNP伺服器的IP地址或域名。

步驟10

在TCP Port欄位中輸入埠號。當您選擇傳輸協定時，系統會自動輸入預設埠號：HTTPS為443;80表示HTTP。

步驟11

按一下「Apply」。引數被複製到運行配置檔案中。

PnP會話

PnP Session螢幕顯示當前有效的PnP引數的值。引數源顯示在相關的括弧中。

要顯示有關PnP引數的資訊，請執行以下步驟：

步驟1

選擇Administration > PnP > PnP Session。

步驟2

將顯示以下欄位：

- 管理狀態 — 是否啟用PnP

- 運行狀態 — 如果PnP運行或不運行

- PnP代理狀態 — 指示是否存在活動的PnP會話。可能的值為Discovery Wait;發現；未就緒；已禁用；會議；會話等待

- 傳輸協定 — 顯示PnP代理會話資訊

- 伺服器地址 — PnP伺服器的IP地址

- TCP埠 — PnP會話的TCP埠

結論

就是這樣！您已成功在CBS220交換機上配置PnP。

如需更多設定，請參閱思科商務220系列交換器管理指南。