目標

本文將解釋思科企業版非託管、智慧和託管交換機之間的基本區別。

適用裝置

- 思科商務110未託管交換器

- 思科商務220智慧交換器

- 思科商務250智慧交換器

- 思科商務350託管交換器

簡介

思科企業提供各種級別的交換機來滿足您的需求。其中任何一項都不需要許可證或訂用。

每個系列中的某些型號都提供乙太網供電(PoE)埠，這些埠為額外的網路連線裝置（如安全監視器或接入點）供電。

什麼最適合您的網路？繼續讀下去看看！

非託管交換器

大多數情況下，未受管交換機被新增到現有網路中，以擴展網路的容量，為其他支援乙太網的裝置提供服務。設定非常簡單。您只需將交換機連線到您的路由器或其他交換機，然後將其插入插座，即可正常使用。不需要配置。非託管交換機以較低的價格提供基本網路連線。

思科商務110非託管交換機最適閤家庭辦公室或小型企業，正是完成任務所需要的。

思科智慧交換器

智慧交換機提供一些管理、服務品質和安全功能，因此它們可以成為受管交換機的經濟實惠的替代方案。智慧交換機的可擴充性不如託管交換機，並且通常部署在大型網路的邊緣，如小型網路或低複雜網路的基礎架構。

Smart Lite交換機

Cisco Business 220系列是智慧精簡型交換機，可提供網路連線和簡單管理，成本高於非託管交換機，但低於Cisco Business 250系列。當您需要企業級網路且成本是首要任務時，思科商務220系列交換機可提供卓越的解決方案。

進階智慧交換器

Cisco Business 250系列高級智慧交換機提供第3層靜態路由和遠端管理等功能，同時價格仍低於完全託管交換機。您可以建立基本的訪客和語音虛擬區域網路(VLAN)來分段您的網路。Web使用者介面可幫助管理。高級智慧交換機是共用線上資源並連線電腦、電話和無線接入點的可靠解決方案。

思科託管交換器

受管交換機的安裝相對較多，成本也相對較高，但其優點值得嘗試。託管交換機通過自定義配置和遠端管理提供最高級別的網路控制。

Cisco的託管交換機附帶一個網路使用者介面，可協助設定、維護和監控。託管交換機支援高級功能，包括用於設定VLAN、埠安全、身份驗證和流量優先順序的多個選項。

此外，具有10千兆上行鏈路的思科商務350系列託管交換機型號支援多達4個單元的真正堆疊，使您能夠使用單個IP地址將堆疊中的所有交換機作為一個單元進行配置、管理和故障排除。

一般概述

並列比較交換機。

結論

您僅僅是需要基本交換機的連線、管理方面的額外控制還是中間的某個位置？現在你知道事實了，你選擇買什麼取決於你！

想知道有關型號的更多詳細資訊嗎？按一下以下任何連結以瞭解詳細資訊。

思科商務110系列未託管交換器

- 支援檔案

- 系列概述

- 比較此系列中的型號

思科商務220系列智慧型交換器

- 支援檔案

- 系列概述

- 比較此系列中的型號

思科商務250系列智慧型交換器

- 支援檔案

- 系列概述

- 比較此系列中的型號

思科商務350系列託管交換器

- 支援檔案

- 系列概述

- 比較此系列中的型號