目標

本文旨在展示如何在思科商務220、250和350系列交換器上啟用回送偵測。

簡介

回送偵測(LBD)是交換器上的一種功能，透過從已啟用回圈保護的連線埠傳輸回圈通訊協定封包，提供回圈保護。當交換器發出回圈通訊協定封包後收到相同的封包時，會關閉接收該封包的連線埠。

LBD獨立於生成樹協定(STP)運行。 發現環路後，接收環路的埠將置於「關閉」狀態。系統傳送陷阱並記錄事件。網路管理員可以定義檢測間隔，以設定LBD資料包之間的時間間隔。

要使LBD在指定埠上處於活動狀態，必須設定以下條件：

- LBD已全域性啟用。

- 在特定埠上啟用LBD。

- 埠運行狀態為開啟。

- 埠處於STP轉發或禁用狀態。

適用裝置 |軟體版本

- CBS220系列（產品手冊） | 2.0.0.17

- CBS250(產品手冊) | 3.1.0.57 （下載最新版本）

- CBS350(產品手冊) | 3.1.0.57 （下載最新版本）

- CBS350-2X(產品手冊) | 3.1.0.57 （下載最新版本）

- CBS350-4X(產品手冊) | 3.1.0.57 （下載最新版本）

啟用環回檢測

步驟1

登入交換器網路型公用程式，然後選擇Port Management > Loopback Detection Settings。

若是CBS 250和350系列交換器，請從頂部的下拉選單中選擇Advanced 設定。

步驟2

選中Enable覈取方塊以進行環回檢測。

步驟3

在Detection Interval欄位中輸入一個值。這將設定LBD資料包之間的時間間隔（以秒為單位）。

在此示例中，使用30。

步驟4

按一下「Apply」。

步驟5

要永久儲存配置，請轉到「複製/儲存配置」頁，或按一下該頁上方的儲存圖示。

在連線埠上啟用回送偵測

步驟1

在環回檢測埠設定表下，按一下要配置的埠的單選按鈕，然後按一下編輯。

在本示例中，選擇了埠GE2。

步驟2

此時會顯示Edit Loopback Detection Interface Settings視窗。在Interface下拉式清單中，確保指定的連線埠是您在第1步中選擇的連線埠。否則，請按一下下拉箭頭並選擇正確的連線埠。

步驟3

選中Loopback Detection State的Enable覈取方塊。

步驟4

按一下「Apply」。

步驟5

要永久儲存配置，請轉到「複製/儲存配置」頁，或按一下該頁上方的儲存圖示。

步驟6

返回Port Management > Loopback Detection Settings視窗以驗證您的配置。環回檢測管理狀態和操作狀態現在應顯示為已啟用。

第7步

對要啟用LBD的每個埠重複步驟1到4。

結論

您現在已在思科商務220、250或350系列交換器上的特定連線埠上成功啟用LBD。