目標

簡單網路時間協定(SNTP)動態同步網路裝置與SNTP伺服器的時間。交換機的系統時間可以通過SNTP伺服器設定。需要在交換機上啟用SNTP組播或任播客戶端模式。交換機支援同時啟用這兩種模式，並選擇從距離參考時鐘最近的SNTP伺服器接收的最佳時間。

本文檔的目的是解釋如何啟用交換機從SNTP伺服器接收系統時間的方法。

適用裝置 |軟體版本

- CBS250(產品手冊) | 3.0.0.69(下載最新版本)

- CBS350(產品手冊) | 3.0.0.69(下載最新版本)

- CBS350-2X(產品手冊) | 3.0.0.69(下載最新版本)

- CBS350-4X(產品手冊) | 3.0.0.69(下載最新版本)

設定簡易網路時間協定(SNTP)

步驟1

登入到交換機的基於Web的實用程式。

步驟2

將顯示模式更改為Advanced。

步驟3

選擇Administration。

步驟3.選擇Time Settings > SNTP Multicast/Anycast。

步驟4

選中覈取方塊，交換機可通過該覈取方塊接收其系統時間。選項包括：

- SNTP IPv4多點傳送使用者端模式（使用者端廣播接收） — 此選項允許SNTP伺服器從子網上的任何SNTP伺服器接收系統時間IPv4多點傳送傳輸。

- SNTP IPv6組播客戶端模式（客戶端廣播接收） — 此模式允許SNTP伺服器從子網上的任何SNTP伺服器接收系統時間IPv6組播傳輸。

- SNTP IPv4任意播客戶端模式（客戶端廣播傳輸） — 此模式允許交換機傳輸請求系統時間資訊的SNTP IPv4同步資料包。資料包將傳輸到子網上的所有SNTP伺服器。

- SNTP IPv6任播客戶端模式（客戶端廣播傳輸） — 此模式允許交換機傳輸請求時間資訊的IPv6同步資料包。資料包將傳輸到子網上的所有SNTP伺服器。

步驟5

按一下「Apply」以儲存變更。

步驟6

按一下Save將設定儲存到啟動配置檔案中。

現在，您應該在交換機上成功配置SNTP設定。

正在查詢有關CBS250或CBS350交換機的更多文章？檢視以下任何連結以瞭解更多資訊！

SNMP檢視 SNMP組 DHCP映像升級 密碼強度 TCP和UDP設定 連線埠安全性 時間設定 升級韌體 Smartport最佳實踐 疑難排解:無IP地址 Smartports故障排除 鏈路抖動故障排除 建立VLAN