通過Web UI 通過CLI

目標

虛擬區域網路(VLAN)主要用於在主機之間形成群組，而不管主機的實際位置如何。因此，VLAN通過幫助主機之間形成組來提高安全性。設定VLAN的最常見原因之一是為語音設定一個VLAN，為資料設定一個單獨的VLAN。儘管使用的是同一網路，但它會為這兩種型別的資料轉發資料包。

本文定義了各種協定組，並有助於新增新的基於協定的組。通過這些設定，可以定義基於協定的組並將其繫結到埠；因此，來自協定組的每個資料包都會分配到頁面上配置的VLAN。

適用裝置 |軟體版本

- CBS350(產品手冊) | 3.0.0.69(下載最新版本)

- CBS350-2X(產品手冊) | 3.0.0.69(下載最新版本)

- CBS350-4X(產品手冊) | 3.0.0.69(下載最新版本)

建立VLAN

步驟1

登入到交換機的基於Web的實用程式，然後從右上角的Display Mode下拉選單中選擇Advanced。

步驟2

按一下「VLAN Management」。

步驟3

向下滾動並選擇VLAN Groups > Protocol-Based Groups。

步驟4

按一下「基於協定的組」(Protocol-Based Group)表格中的add圖示以建立基於協定的組。

步驟5

在Encapsulation區域中為要使用的協定型別選擇單選按鈕。

- 乙太網V2 — 此引數是指乙太網鏈路上的資料包。

- LLC-SNAP(rfc1042) — 此引數是指使用子網訪問協定(LLC-SNAP)的邏輯鏈路控制。 這些協定結合使用，可確保資料在網路中有效傳輸。

- LLC — 此引數是指邏輯連結控制(LLC)。 它是資料鏈路層的子層，充當介質訪問控制子層和網路層之間的介面。

如果選擇乙太網V2，請繼續此步驟。如果沒有，請繼續執行步驟6。從Ethernet Type下拉選單中，選擇乙太網型別以指示將哪個協定封裝在乙太網幀的負載中。選項包括：

- IP(0x0800) — 具有IPv4資料包的乙太網V2幀。

- IPX(0x8137-0x8138) — 帶有網際網路資料包交換(IPX)的乙太網V2幀。

- IPv6(0x86DD) — 具有IPv6資料包的乙太網V2幀。

- ARP(0x0806) — 帶有地址解析協定(ARP)資料包的乙太網V2幀。

- 使用者定義 — 管理員可以在各自的欄位中輸入協定值和組ID。

步驟6

如果您選擇了LLC-SNAP(rfc1042)或LLC，請繼續執行此步驟。在Protocol Value欄位中，輸入協定值。範圍為0x0600-0xFFFF。

在「Group ID」欄位中，輸入協定的組ID。您可以指定一個介於1和2147483647之間的數字。

第7步

按一下「Apply」。

步驟8

按一下螢幕右上角的save圖示。這會將設定儲存到啟動配置檔案中。

現在，您已成功配置基於協定的組VLAN。

是否在思科業務交換機上查詢有關VLAN的更多資訊？有關詳細資訊，請檢視以下任何連結。

建立VLAN             埠到VLAN成員             專用VLAN成員資格             接入埠和中繼埠             到VLAN的基於協定的組             埠到VLAN設定             子網型VLAN              將組播電視組配置為VLAN             存取連線埠多點傳送TV VLAN成員身分             客戶連線埠多點傳送TV VLAN成員身分