目標

韌體是控制交換機操作和功能的程式。它是軟硬體結合體，將程式碼和資料儲存在其中，以便裝置正常工作。

升級韌體可以提高裝置的效能，從而提供增強的安全性、新功能和錯誤修復。如果您遇到以下情況，也有必要執行此過程：

- 使用交換機頻繁斷開網路連線或間歇性連線

- 慢速連線

本文的目標是向您展示如何升級交換機上的韌體。

適用裝置 |軟體版本

- CBS220系列（產品手冊） | 2.0.0.17

升級交換機上的韌體

升級韌體

重要事項：繼續之前，請務必首先從上面的相應連結下載交換機的最新韌體。或者，您可以遵循How to Download and Upgrade Firmware on any Device中的步驟。如果您喜歡使用命令列介面(CLI)升級韌體，請單擊此處。

步驟1

登入到交換機的基於Web的實用程式，然後選擇管理>檔案管理>韌體操作。

步驟2

在Firmware Operations頁面上：

- 按一下Update Firmware單選按鈕作為操作型別。

- 按一下HTTP/HTTPS單選按鈕作為複製方法。

- 對於「File Name」，按一下「Browse...」 並從您的電腦找到以前下載的韌體檔案。

傳輸方法選項因交換機型號而異。如果希望使用USB快閃記憶體驅動器將韌體傳輸到交換機，則對於CBS250/CBS350系列，可以選擇USB。在CBS220系列交換機中，可以使用TFTP傳輸方法。

步驟3

選擇檔案，然後按一下Open。

步驟4

按一下「Apply」。

重新啟動交換器

要應用升級的韌體版本，必須重新啟動交換機。

步驟1

選擇Administration > Reboot。

步驟2

在此頁面上，輸入以下內容：

- 確保選中Immediate預設值。

- （可選）如果需要，選中Restore to Factory Defaults或Clear Startup Configuration File覈取方塊。選擇任一選項後，交換器實際上會執行出廠預設重設，因為重新啟動時會刪除執行組態和啟動組態。

- 按一下「Reboot」。

然後交換器將重新啟動。此過程可能需要幾分鐘時間。

Immediate reboot選項僅適用於CBS250/CBS350，不適用於CBS220交換機。

驗證新韌體

驗證新韌體是否已成功升級：

步驟1

選擇Administration > File Management > Firmware Operations。

步驟2

檢查Active Firmware Version區域，驗證更新的韌體是否已成功上傳到交換機。

幹得好！您現在已成功升級您的思科業務交換機的韌體。