目標

將來自VoIP裝置或電話的流量分配給特定VLAN時，使用語音VLAN。交換機可以自動檢測語音流量，向語音VLAN新增埠成員，並為來自語音VLAN的語音流量分配各自的QoS（服務品質）引數。本文說明如何在思科商務250或350系列交換器上設定語音VLAN。

適用裝置 |軟體版本

- CBS250(產品手冊) | 3.0.0

- CBS350(產品手冊) | 3.0.0

- CBS350-2X(產品手冊) | 3.0.0

- CBS350-4X(產品手冊) | 3.0.0

語音VLAN配置

附註：交換機預設VLAN（預設情況下為VLAN 1）不能用作語音VLAN。必須建立新的VLAN。

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇VLAN管理>語音VLAN >屬性。

Properties頁面隨即開啟：

步驟2.在「語音VLAN ID」欄位中，輸入分配給語音VLAN的VLAN ID。

步驟3.在CoS/802.1p下拉式清單中選擇服務類別ID。此ID告知鏈路層發現協定媒體端點發現協定(LLDP-MED)要用於語音VLAN的CoS/802.1p網路策略。

步驟4.在DSCP下拉選單中，為LLDP選擇差分服務代碼點(DSCP)ID號。此值通知LLDP-MED將哪個DSCP用作語音網路策略。

步驟5.在Dynamic Voice VLAN Settings區域的Dynamic Voice VLAN欄位中，按一下以下單選按鈕之一：

- 啟用自動語音VLAN — 將動態語音VLAN設定為自動語音VLAN。自動語音VLAN可與自動智慧埠配合使用。啟用Auto Smartport後，如果檢測到電話/媒體裝置，則會向語音VLAN新增一個埠。

- 啟用電話OUI — 將動態語音VLAN設定為電話OUI（組織唯一識別符號）。 如果交換器收到來源MAC位址與電話OUI之一相符的封包，則會自動將連線埠新增到語音VLAN中。

- Disable — 禁用動態語音VLAN。

附註：如果沒有選擇啟用自動語音VLAN，請跳到步驟7。

步驟6.在自動語音VLAN啟用中，按一下以下單選按鈕之一：

- 立即 — 立即啟用自動語音VLAN。

- 按外部語音VLAN觸發 — 僅當存在語音VLAN裝置時才啟用自動語音VLAN。

步驟7.按一下Apply儲存更改，或按一下Cancel放棄更改。

現在，您已成功學習在思科商務250或350系列交換器上設定語音VLAN的步驟。

檢視與本文相關的影片……

按一下此處檢視思科的其他技術對話