目標

在流量劃分和安全性是優先選項的情況下，可以建立VLAN以通過流量分離來增強網路的安全性。只有屬於VLAN的使用者才能訪問和操作VLAN中的資料流量。當多個子網需要通過裝置的上行鏈路時，也需要這樣做。本文說明如何在思科商務250和350系列交換器上設定VLAN。

適用裝置 | 軟體版本

- CBS250(產品手冊)(管理指南) | 3.1.1.7(下載最新版本)

- CBS350(數據表)(管理指南) | 3.1.1.7(下載最新版本)

- CBS350-2X(資料表)(管理指南) | 3.1.1.7(下載最新版本)

- CBS350-4X(資料表)(管理指南) | 3.1.1.7(下載最新版本)

VLAN配置

步驟 1.登入Web組態公用程式，然後選擇VLAN Management > VLAN Settings。

步驟 2.要新增VLAN，請按一下plus圖示。出現Add VLAN視窗。

步驟 3.建立VLAN有兩種方法。您可以建立一個VLAN，也可以設定一個新的VLAN範圍。

要建立單個VLAN，請按一下VLAN單選按鈕。然後輸入以下資訊：

- VLAN ID — 新VLAN的ID。

- VLAN名稱 — 新VLAN的名稱。

步驟 4.為新VLAN新增以下欄位。

- VLAN介面狀態 — 選擇以啟用VLAN。

- Link Status SNMP Traps — 選擇以啟用SNMP陷阱的鏈路狀態生成。

步驟 5.要建立VLAN範圍，請按一下範圍單選按鈕。然後輸入以下資訊：

- VLAN範圍 — 根據要建立的VLAN數量確定的範圍。 例如，如果要建立10個VLAN，請輸入一個適合您需求的範圍（在本例中為10到20）

步驟 6. 按一下「Apply」以儲存組態。

將埠配置為VLAN

建立VLAN後，您需要將想要的連線埠指定給適當的VLAN。接下來的步驟將介紹如何將埠分配給Cisco Business 250/350系列交換機上的VLAN。

步驟 1.登入到Web配置實用程式並選擇VLAN管理>埠到VLAN。

步驟 2.在篩選欄位中，從VLAN ID equals to下拉式清單中選擇適當的VLAN。

步驟 3.在Filter欄位中，從Interface Type equals to下拉選單中，選擇要新增到VLAN的介面型別。可用的選項包括埠或LAG（鏈路聚合組）。

步驟 4.按一下「Go」。

步驟 5.對於每個介面，從下拉選單中選擇成員型別。可用選項包括：

- 禁止 — 即使從GVRP註冊，介面也不允許加入VLAN。當連線埠不是任何其他VLAN的成員時，在連線埠上啟用此選項會讓連線埠成為內部VLAN 4095（保留的VID）的一部分。

- 已排除 — 介面當前不是VLAN的成員。這是新建立VLAN時所有埠和LAG的預設設定。

- 已標籤 — 介面是VLAN的已標籤成員。

- 未標籤 — 介面是VLAN中未標籤的成員。VLAN的幀以未標籤的方式傳送到介面VLAN。

- Multicast TV VLAN — 此選項允許向不在同一資料VLAN中的使用者進行組播傳輸。連線到具有不同VLAN ID的交換機的使用者如果將這些埠加入同一個多播VLAN ID，則可以共用同一個多播流。

註：下拉選單中的選項因埠角色而異。

步驟6.（可選）連線埠VLAN識別碼(PVID)識別介面的預設VLAN。選中此覈取方塊可將介面的PVID設定為VLAN的VID。PVID是按埠設定。

步驟 7.按一下「Apply」，以儲存所選VLAN和介面型別的設定。

現在，您已學習了在Cisco Business 250或350系列交換機中將VLAN和埠配置為VLAN的步驟。