通過Web UI 通過CLI

目標

本文提供如何在思科商務350系列交換器上設定堆疊設定的說明。

簡介

通過堆疊，您可以擴展網路容量，而無需管理多個裝置。然後，堆疊交換機作為單個邏輯裝置集中管理。在某些情況下，堆疊連線埠可能會成為連結彙總組(LAG)堆疊的成員，增加堆疊介面的頻寬。

如果您不熟悉以下術語，請檢視思科業務：新字詞詞彙表.

有關堆疊的更多詳細資訊，請按一下此處檢視文章 — 「什麼是堆疊？」

適用裝置 |軟體版本

- CBS350(產品手冊) | 3.0.0.69(下載最新版本)

- CBS350-2X(產品手冊) | 3.0.0.69(下載最新版本)

- CBS350-4X(產品手冊) | 3.0.0.69(下載最新版本)

對於可在此系列中堆疊的特定型號，請檢查CBS350型號比較。

堆疊拓撲顯示堆疊的拓撲是鏈還是環。在本示例中，拓撲是Chain。

Stack Active交換機顯示堆疊的Active裝置的裝置ID。在本例中，所配置的交換機（裝置1）是堆疊的活動交換機。

步驟3.按一下至少兩個埠以配置為堆疊埠。包括連線到另一台交換機的埠。

在此範例中，選擇XG3和XG4。

步驟4.從下拉選單中選擇一個裝置ID，或選擇「自動」讓系統分配裝置ID。

在此範例中，選擇1。

「裝置x堆疊連線速度」顯示堆疊連線的速度。

步驟5.按一下Apply and Reboot。

步驟6.彈出消息提示後，按一下OK。設定會複製到執行組態檔中，且堆疊會重新啟動。

步驟7.登入到交換機的基於Web的實用程式。

您需要配置新密碼以更好地保護您的網路。

步驟8.選擇Administration > Stack Management。交換機應顯示活動交換機上的配置設定。

現在已配置活動裝置的堆疊設定。

在備用或成員交換器上設定堆疊設定

步驟1.登入交換器的網路型公用程式，然後選擇Administration > Stack Management。

或者，也可以在「入門」頁面中，按一下「Initial Setup」底下的「 Manage Stack」選項。

步驟2.按一下Stack Mode的選項。選項包括：

- 本機堆疊 — 交換器是堆疊的一部分，其中所有裝置都屬於同一型別。

- 混合堆疊 — 交換機是堆疊的一部分，該堆疊可包含混合型別的CBS 350裝置。

不確定應選擇哪種模式？您可以使用堆疊模式選擇器工具來查詢。

在此示例中，選擇了混合堆疊。

堆疊拓撲顯示堆疊的拓撲是鏈還是環。

活動堆疊顯示堆疊的活動裝置的裝置ID。

步驟3.按一下至少兩個埠以配置為堆疊埠。包括連線到另一台交換機的埠。

在此範例中，選擇XG3和XG4。

步驟4.從下拉選單中選擇一個裝置ID，或選擇「自動」讓系統分配裝置ID。

在本示例中，選擇了Auto。

「裝置x堆疊連線速度」顯示堆疊連線的速度。

步驟5.按一下Apply and Reboot。

步驟6.彈出消息提示後，按一下OK。

交換器將重新啟動並應用組態設定。

步驟7.登入作用中交換器的網路型公用程式，然後選擇Administration > Stack Management。

Stack Management頁面應顯示Active和Standy交換機的設定。

步驟8.重複步驟1至8以配置成員裝置。

您現在已在思科商務350系列交換器上設定堆疊設定。

正在查詢有關CBS350交換機的更多文章？檢視以下任何連結以瞭解更多資訊。

IP地址設定             堆疊模式選擇器             堆疊指南             SSH使用者身份驗證             SSH伺服器身份驗證             Cisco出版書籍             使用PuTTY訪問CLI             建立VLAN             重設交換器