通過Web UI 通過CLI

目標

虛擬區域網路(VLAN)允許您以邏輯方式將區域網路(LAN)劃分為不同的廣播網域。在敏感資料可能在網路上廣播的情況下，可以建立VLAN，通過將廣播指定到特定VLAN來增強安全性。只有屬於VLAN的使用者才能訪問和操作該VLAN上的資料。VLAN還可用於通過將廣播和組播傳送到不必要目的地的需要降低來提高效能。

運行多個協定的網路裝置無法分組到公共VLAN。非標準裝置用於在不同的VLAN之間傳遞流量，以包括參與特定協定的裝置。因此，使用者無法充分利用VLAN的多種功能。

VLAN組用於第2層網路上的流量負載均衡。封包會根據不同的分類進行分配，並指派給VLAN。存在許多不同的分類，如果定義了多個分類方案，則資料包將按以下順序分配給VLAN:

- 標籤 — 從標籤中識別VLAN編號。

- MAC型VLAN — 從輸入介面的來源媒體存取控制(MAC)到VLAN的對映中識別VLAN。若要瞭解如何配置此功能，請按一下此處獲取說明。

- 基於子網的VLAN — 從輸入介面的源IP子網到VLAN對映中識別VLAN。

- 通訊協定型VLAN — 從輸入介面的乙太網路型別「通訊協定到VLAN」對應中識別VLAN。若要瞭解如何配置此功能，請按一下此處獲取說明。

- PVID — 從埠預設VLAN ID識別VLAN。

基於子網的組VLAN分類使資料包能夠根據其子網進行分類。然後，您可以定義每個介面的子網到VLAN對映。您還可以定義多個基於子網的VLAN組，每個組包含不同的子網。這些組可以分配給特定埠或LAG。基於子網的VLAN組不能包含同一埠上重疊的子網範圍。

本文提供有關如何在思科企業350系列交換機上配置基於子網的組的說明。

適用裝置 |軟體版本

- CBS350(產品手冊) | 3.0.0.69(下載最新版本)

- CBS350-2X(產品手冊) | 3.0.0.69(下載最新版本)

- CBS350-4X(產品手冊) | 3.0.0.69(下載最新版本)

在交換機上配置基於子網的VLAN組

新增基於子網的VLAN組

步驟1

登入到基於Web的實用程式，然後從Display Mode下拉選單中選擇Advanced。

步驟2

按一下「VLAN Management」。

步驟3

按一下VLAN Groups > Subnet-Based Groups。

步驟4

在基於子網的組表中，按一下add圖示。

步驟5

- 在IP Address欄位中輸入要分配給VLAN組的IP地址。這是子組的基礎。

- 在Prefix Max欄位中輸入用於定義子網的字首掩碼。

- 在Group ID欄位中，輸入用於識別基於子網的VLAN組的ID。它用於標識基於子網的VLAN組。

步驟6

按一下「Apply」，然後按一下「Close」。

第7步

按一下Save將設定儲存到啟動配置檔案中。

現在，您應該在交換機上新增一個基於子網的VLAN組。

刪除基於子網的VLAN組

步驟1

選擇VLAN Groups > Subnet-Based Groups。

步驟2

在基於子網的組表中，選中要刪除的基於子網的VLAN組旁邊的框。按一下資源回收筒圖示以刪除基於子網的VLAN組。

步驟3

按一下save icon將設定儲存到啟動配置檔案中。

現在，應該已從交換機中刪除基於子網的VLAN組。

您現在應該在交換機上配置基於子網的VLAN組。要瞭解如何將基於子網的組對映到VLAN，請按一下此處獲取說明。

是否在思科業務交換機上查詢有關VLAN的更多資訊？有關詳細資訊，請檢視以下任何連結。

建立VLAN             埠到VLAN成員             專用VLAN成員資格             接入埠和中繼埠             到VLAN的基於協定的組             埠到VLAN設定              將組播電視組配置為VLAN             基於協定的VLAN組             存取連線埠多點傳送TV VLAN成員身分             客戶連線埠多點傳送TV VLAN成員身分