通過Web UI 通過CLI

目標

本文提供有關如何在思科商務250或350系列交換機上配置系統時間設定的說明。

適用裝置 |軟體版本

- CBS250(產品手冊) | 3.0.0.69(下載最新版本)

- CBS350(產品手冊) | 3.0.0.69(下載最新版本)

- CBS350-2X(產品手冊) | 3.0.0.69(下載最新版本)

- CBS350-4X(產品手冊) | 3.0.0.69(下載最新版本)

簡介

系統時間配置在網路中非常重要。同步的系統時鐘提供網路上所有裝置之間的參考幀。網路時間同步至關重要，因為管理、保護、規劃和調試網路的每個方面都涉及到確定事件發生的時間。如果沒有同步的時鐘，在跟蹤安全漏洞或網路使用情況時，不可能準確關聯裝置之間的日誌檔案。

同步時間還可減少共用檔案系統中的混亂，因為不管檔案系統駐留在哪台電腦上，修改時間保持一致非常重要。

Cisco Small Business交換器支援簡易網路時間協定(SNTP)，啟用後，交換器會從SNTP伺服器動態同步裝置時間與時間。交換機僅作為SNTP客戶端運行，無法向其他裝置提供時間服務。

在交換機上配置系統時間設定

訪問系統時間頁

基於Web的實用程式的「系統時間」頁提供了配置系統時間、時區和夏令時(DST)的方法。

步驟1.登入到交換機的基於Web的實用程式，然後選擇Administration > Time Settings > System Time。

將顯示以下欄位：

- 實際時間（來自SNTP伺服器） — 裝置上的系統時間。這顯示了動態主機配置協定(DHCP)時區或使用者定義時區的縮寫（如果已定義）。

- Last Synchronized Server — 上次獲取系統時間的SNTP伺服器的地址、層和型別。

步驟2.選擇您的首選系統時間配置：

- 自動設置 — 如果啟用，則從SNTP伺服器獲取系統時間。

- 手動設置 — 手動設定日期和時間。當沒有備用時間源（如SNTP伺服器）時，使用本地時間。

配置自動時間設定

重要事項：在配置此功能之前，必須先配置與SNTP伺服器的連線。要瞭解方法，請按一下此處獲取說明。

您還可以強制實施SNTP會話的身份驗證。有關如何配置此功能的說明，請按一下此處。

步驟1。在Clock Source Settings底下的Main Clock Source(SNTP Servers)區域，勾選Enable覈取方塊以動態地將交換器時間與來自SNTP伺服器的時間同步。

預設情況下選中此選項。

步驟2.（可選）在Alternate Clock Source(PC via active HTTP/HTTPS sessions)區域中，選中Enable覈取方塊以設定使用超文本傳輸協定(HTTP)配置電腦的日期和時間。

步驟3.按一下Apply。

步驟4.（可選）按一下Save，將設定儲存到啟動組態檔中。

現在，您應該已經成功配置了交換機的自動系統時間設定。

配置手動時間設定

步驟1。在Clock Source Settings下的Main Clock Source(SNTP Servers)區域，取消選中Enable覈取方塊以允許手動配置時間設定。

步驟2.（可選）在Alternate Clock Source(PC via active HTTP/HTTPS sessions)區域中，選中Enable覈取方塊以設定使用超文本傳輸協定(HTTP)配置電腦的日期和時間。

在本示例中，未選中此選項。

步驟3.在「手動設定」區域的日期欄位中輸入當前日期，格式為YYYY-MMM-DD。

按一下Date（日期）欄位上方句子中的here（此處）連結將自動獲取儲存在電腦上的時間設定。如果按一下此選項，請跳至步驟5。

在本示例中，使用了2021-Jan-20。

步驟4.在Local Time欄位中，以HH:MM:SS格式輸入時間。

在本示例中，使用了23:28:46。

步驟5.（可選）在Time Zone Settings區域下，選中Get Time Zone from DHCP以從DHCP伺服器啟用時區和DST的動態配置。能否配置這兩個引數之一或兩者取決於DHCP資料包中的資訊。如果啟用此選項，則必須在裝置上啟用DHCP客戶端。

附註：DHCP客戶端支援選項100提供動態時區設定。啟用此功能將重置在步驟3和4中輸入的手動設定。如果啟用此功能，請跳至步驟8。

在本示例中，未選中此選項。

Time Zone from DHCP區域顯示從DHCP伺服器配置的時區的縮寫。此縮寫出現在實際區域中。

步驟6.從「時區偏移」下拉選單中選擇時區偏移。

在本示例中，選擇UTC。

步驟7.在Time Zone Acronym欄位旁輸入時區縮寫。

在本示例中，使用PST或太平洋標準時間。

步驟8.在Daylight Savings Settings區域中，選中Enable覈取方塊以啟用自動調整當前時間的夏令時。

步驟9.在Time Set Offset欄位中，輸入從GMT開始的分鐘偏移量（範圍為1到1440）。預設值為 60。

步驟10.在「夏令時型別」區域，選擇要實施的夏令時型別。

選項包括：

- USA — 夏令時(DST)根據美國使用的日期進行設定。

- 歐洲 — DST是根據歐盟和使用該標準的其他國家所用的日期設定的。

- 按日期 — DST是手動設定的，通常針對美國或歐洲國家之外的國家/地區。輸入如下所述的引數。如果選擇此選項，請跳至步驟11。

- Recurring - DST每年在相同的日期發生。如果選擇此選項，請跳至步驟12。

在本示例中，選擇USA。

步驟11。（可選）如果選擇了「截止日期」，請輸入進行夏令時的時間和日期。

- 從 — DST開始的日期和時間。

- 結束日期 — DST結束的日期和時間。

在本示例中，DST從2020年3月1日02:00開始，到2021年3月1日01:00結束。

步驟12。（可選）如果選擇「循環」，請在突出顯示的起始和終止字段中輸入適當的資訊。

- 自 — 選擇每年DST開始的日期。

— 天 — 每年DST開始的那一天。

— 周 — 每年DST開始當月中的周。

— 月 — 每年DST開始的月份。

— 時間 — 每年的DST開始時間。

- 結束日期 — 每年DST結束的日期。

— 天 — 每年DST結束的那一天。

— 周 — 每年DST結束的月中的周。

— 月 — 每年的DST結束的月份。

— 時間 — 每年的DST結束時間。

在本示例中，DST從3月的每個第二個星期日的02:00開始，到10月的每個第一個星期日的02:00結束。

步驟13.按一下Apply以儲存設定。

步驟14。（可選）按一下Save，將設定儲存到啟動組態檔中。

現在，您已成功配置思科商務250或350系列交換機的手動系統時間設定。

正在查詢有關CBS250或CBS350交換機的更多文章？檢視以下任何連結以瞭解更多資訊！

SNMP設定             SNMP檢視             SNMP組             DHCP映像升級             密碼強度             TCP和UDP設定             連線埠安全性             升級韌體             Smartport最佳實踐             疑難排解:無IP地址             Smartports故障排除             鏈路抖動故障排除             建立VLAN

配置DHCP時區時，請檢查以下准則：

- 從DHCP伺服器獲取的時區優先於靜態時區。

- 從DHCP伺服器獲取的夏季時間優先於靜態夏季時間。

- IP地址租用時間到期後，時區和夏令時仍然有效。

- 從DHCP伺服器獲取的時區和夏令時會在重新啟動後清除。

- 對於多個啟用DHCP的介面，應用以下優先順序：

— 從DHCPv6接收的資訊優先於從DHCPv4接收的資訊

— 從較低介面上運行的DHCP客戶端收到的資訊優先於從較高介面上運行的DHCP客戶端收到的資訊

- 禁用DHCP客戶端時區選項會清除動態時區和夏時配置。

第7步（可選）

要恢復預設DHCP時區配置，請輸入以下內容：

CBS350(config)#no clock dhcp timezone

第8步（可選）

要將系統配置為自動切換到夏令時(DST)，請輸入以下選項之一：

CBS350(config)#clock summer-time [zone] recurring {usa | eu | {week day hh:mm week day hh:mm}} [offset]

CBS350(config)#clock summer-time zone recurring {usa | eu | {[day month year hh:mm] [day month year hh:mm]}} [offset]

CBS350(config)#clock summer-time [zone] date [month day year hh:mm] [month day year hh:mm] [offset]

選項包括：

- zone — 夏令時生效時顯示的時區的縮寫。範圍最多為四個字元。

- recurring — 表示每年夏季時間在相應的指定日期開始和結束。

- date — 表示夏令時從命令中列出的第一個日期開始，到命令中的第二個日期結束。

- 美國 — 夏季時間規則是美國規則。規則如下：

— 開始–3月的第二個星期日

— 結束 — 11月的第一個星期日

— 當地時間凌晨2點

- 歐盟 — 夏季時間規則是歐盟規則。規則如下：

— 開始 — 最後一個星期日三月

— 結束 — 十月的最後一個星期日

— 當地時間凌晨1點

- 周 — 月中的周。一週可以是1到5，第一個到最後一個星期。每年DST開始或結束的月份中的周。

- day — 一週中的某一天（按照名稱排列前三個字元，如Sun）。 每年DST開始或結束時的星期幾。

- date — 該月的日期。範圍為1到31。

- 月 — 月（按名稱排列的前三個字元，如Feb）。 DST每年開始或結束的月份。

- 年 — 年（無縮寫）。 範圍為2000年至2097年。

- hh:mm — 軍用格式的時間，以小時和分鐘為單位。DST每年開始或結束的時間。範圍如下：

- hh - 0到23

— 毫米 — 0至59

- ss - 0至59

- offset — （可選）在夏令時新增的分鐘數。範圍為0至1440分鐘，預設值為60。

在本示例中，為循環DST配置了PST時區。它從3月的第一個星期日每00:00開始，到11月的第二個星期日結束。偏移時間為60分鐘。

步驟9

輸入exit命令返回特權執行模式：

CBS350(config)#exit

步驟10。（可選）要顯示配置的系統時間設定，請輸入以下內容：

CBS350#show clock detail

第11步（可選）

在交換機的特權EXEC模式下，輸入以下命令，將配置的設定儲存到啟動配置檔案中：

CBS350#copy running-config startup-config

第12步（可選）

出現「Overwrite file [startup-config]...（覆蓋檔案[startup-config]...）」提示後，在鍵盤上按Y選擇「Yes（是）」或N（否）。

現在您已經通過CLI成功地在交換機上手動配置系統時間設定。

正在查詢有關CBS250或CBS350交換機的更多文章？檢視以下任何連結以瞭解更多資訊！

SNMP設定             SNMP檢視             SNMP組             DHCP映像升級             密碼強度             TCP和UDP設定             連線埠安全性             升級韌體             Smartport最佳實踐             疑難排解:無IP地址             Smartports故障排除             鏈路抖動故障排除             建立VLAN