目標

本指南的目標是提供一種結構化方法，使網路管理員能夠將現有的語音VLAN配置從Cisco Catalyst 1000交換機遷移到較新的Cisco Catalyst 1300系列。這篇文章強調了這些平台之間的架構差異，並提供了確保安全高效遷移的必要步驟。

硬體

- 傳統平台：Cisco Catalyst 1000 系列

- 目標平台：思科商務1300系列

- 終結點：Cisco IP電話6851

必要條件

- 資料/管理VLAN:20

- 語音VLAN: 100

- 預設VLAN（本徵）：1（出於安全原因未使用）

簡介

遷移語音服務需要瞭解作業系統和配置邏輯中的基本差異。Catalyst 1000系列使用傳統Cisco IOS，而Catalyst 1300系列在基於Linux的定製軟體上運行。這種轉變允許進行更高級的流量管理，例如自動監控VLAN和增強優先順序排序。但是這需要更改配置方法，尤其是從接入模式配置轉移到中繼模式配置。

主要配置差異

瞭解這些差異對於成功遷移至關重要：

- 配置範圍：Catalyst 1000在介面層級應用語音VLAN設定。Catalyst 1300系列要求首先在全域性配置模式下定義語音VLAN。

- 埠模式：在Catalyst 1000上，連線埠會保留為存取模式。在Catalyst 1300上，連線到IP電話的連線埠設定為中繼，允許自動檢測語音和資料流量。

- 資安：強烈建議避免使用預設VLAN 1作為本徵VLAN。在Catalyst 1300上，您必須從主幹中明確移除VLAN 1以防止安全漏洞。

組態 — Catalyst 1000

在Catalyst 1000交換器上，語音VLAN設定會直接套用到介面，同時維持連線埠處於存取模式。

電話/案頭埠配置

interface GigabitEthernet1/0/8

switchport access vlan 20

switchport voice vlan 100

spanning-tree portfast edge

上行鏈路埠配置

上行鏈路埠被配置為允許資料和語音VLAN的中繼。

interface GigabitEthernet1/0/9

switchport mode trunk

組態 — Catalyst 1300

Catalyst 1300系列使用語音VLAN的全域性配置方法來簡化管理。

全域性設定

Catalyst 1300-16FP-2G（配置）# voice vlan id 100

Catalyst 1300-16FP-2G（配置）# voice vlan state auto-enabled

電話/案頭埠配置

在Catalyst 1300上，連線埠設定為主幹，以允許自動檢測語音或資料流量。刪除預設VLAN 1作為本地VLAN對於保持安全性至關重要。

interface range gi1-18

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 20

switchport trunk allowed vlan remove 1

上行鏈路埠配置

interface GigabitEthernet16

switchport mode trunk

驗證

要確保成功遷移，請在兩個平台上執行以下檢查：

1. MAC地址表 — 檢驗IP電話MAC地址是否同時出現在資料VLAN（初始協商）和語音VLAN中。

show mac address-table interface [interface id]

2. CDP鄰居 — 確認交換機正確識別連線的IP電話和對等交換機。

show cdp neighbors detail

3. 連線 — 通過ping檢驗管理連線。

ping [phone_ip_address]

疑難排解

如果裝置無法正常通訊或註冊，請考慮以下事項：

- 檢查MAC表：如果電話僅顯示在資料VLAN中，請檢驗全域性語音VLAN配置和介面設定。

- 驗證中繼：確保上行鏈路兩端的本徵VLAN匹配，並且中繼上明確允許所需的VLAN（20和100）。

- CDP狀態：使用show cdp neighbors detail確保交換機正確將語音VLAN通告到IP電話。

- 韌體：如果無法識別特定命令，請確保Catalyst 1300交換機正在運行最新的韌體版本。

結論

遷移到思科企業1300系列為管理語音VLAN提供了更高效的全球方法。通過遵循上述配置步驟並執行建議的驗證檢查，管理員可確保無縫過渡，以維護網路安全和語音通訊的最佳效能。