受影響的產品

型號

韌體版本

錯誤ID

SG350/SG550

2.4.0.91、2.4.0.92、2.4.0.94

CSCvk43809

Catalyst 1200/1300

4.1.7.24

CSCws68844

CBS 250/350

3.5.3.2

CSCws68935

問題描述

在Catalyst 1200/1300交換器和CBS 250/350系列交換器中，裝置從網域名稱系統使用者端(DNSC)程式重新啟動且發生致命錯誤。

以下是錯誤的日誌條目示例：

因應措施

問題似乎是因為交換機無法處理某些DNS響應格式，並且只與少數DNS伺服器隔離。若要穩定交換器，建議以下變通方法：

- 嘗試備用DNS伺服器(示例：Cisco OpenDNS DNS伺服器)

- 刪除DNS名稱查詢功能

- 使用靜態名稱到地址的對映：

1. 在CLI中使用「ip host」命令

2. 在Web使用者介面(UI)中，導航到General IP Configuration > DNS > Host Mapping