目標

本文的目標是使用Web使用者介面(UI)完成Catalyst 1200或1300交換機的零日設定。

適用裝置 | 軟體版本

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91(產品介紹)

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91(產品介紹)

簡介

您是否正在尋找適合中小型企業且經濟實惠且易於部署的交換機？Cisco Catalyst 1200和1300交換機適合提供高級交換功能、增強的安全性和使用Cisco Business Dashboard或Cisco Business Mobile App輕鬆管理的價格。

如需Catalyst 1200和1300交換器的詳細資訊，請參閱以下頁面。

- 為什麼升級到Cisco Catalyst 1200或1300系列交換機功能比較

- Cisco Catalyst 1200和1300系列交換機概覽

您也可以參閱以下硬體安裝指南開始使用。

- Cisco Catalyst 1200硬體安裝指南

- Cisco Catalyst 1300硬體安裝指南

讓我們從使用Web UI進行Catalyst 1200或1300交換機的零天設定開始。

零日設定

步驟 1

輸入使用者名稱和密碼登入交換機。由於它是新的開箱即用交換機，因此預設使用者名稱和密碼為Cisco。按一下「Log In」。

步驟 2

登入後，系統會提示您設定新的使用者名稱和密碼。新使用者名稱必須是Cisco以外的名稱。在本例中，它是admin。

步驟 3

您可以通過按一下Suggested Password選項來使用該選項。它會給你一個強密碼。按一下Copy to Clipboard，並將其貼上到Password欄位中。

步驟 4

或者，您也可以鍵入符合標準要求的密碼。

- 不能使用Cisco或Cisco一詞的變體。

- 將不會接受公認的使用者名稱和密碼。

- 不能使用「password」或「Catalyst」一詞。

- 不允許在一行中使用三個以上的重複字元。例如，111不會被接受。

- 不允許在一行中使用兩個以上的連續字元（如123）。

在所提供的欄位中輸入密碼，再次輸入密碼，然後按一下Apply。

步驟 5

然後系統將提示您登入。輸入在前面的步驟中配置的使用者名稱和密碼，然後按一下Log In。

初始配置選項

如果您要設定靜態IP地址而不是使用DHCP，請執行以下步驟。

步驟 1

在主選單中導覽至IPv4 Configuration > IPv4 interface。

步驟 2

選擇介面，然後按一下edit。

步驟 3

在「Edit IP Interface」視窗中，選擇「IP Address」型別下的「Static IP Address」，然後按一下「Apply」。

步驟 4

如果要將此地址更改為新的地址，請按一下plus圖示以新增IP介面。

步驟 5

選擇IP Address Type作為Static，然後在提供的欄位中輸入IP Address，後跟子網掩碼。按一下「Apply」。

請務必記住，IP地址已更改。斷開與當前Web瀏覽器會話的連線，並使用其他視窗登入。

步驟 6

彈出視窗將顯示一條警告，說明使用靜態地址時將會刪除DHCP地址，因為兩者將位於同一個VLAN和同一個子網中。按一下「OK」以確認。

步驟 7

使用具有相同使用者名稱和密碼的新IP地址登入。

步驟 8

再次儲存組態，如此一來IP位址就保持不變，且不會在重新啟動後變更。

步驟 9

要新增預設網關的IP地址，請轉至IPv4配置> IPv4靜態路由。

步驟 10

按一下plus圖示，然後輸入Destination IP Prefix、subnet mask和Next Hop Router IP Address。按一下「Apply」。

字首為零的所有零表示它是最後選用路由。

步驟 11

要配置DNS伺服器，請導航至General IP Configuration > DNS > DNS Settings。

步驟 12

輸入伺服器IP地址，然後按一下Apply。

結論

現在，您已設定為使用Web使用者介面管理Catalyst 1200或1300交換機。

有關其他配置和功能，請參閱Catalyst系列管理指南。

觀看與本文相關的影片...

按一下此處以觀看思科的技術演講