目錄

簡介

需求

圖例

以RPM為基礎

Enterprise Linux （x86和ARM）

Oracle Linux - Unbreakable Enterprise Kernel/UEK （x86和ARM）

Amazon Linux （x86和ARM）

Amazon Linux 2 (x86) 4.14核心版本支援

SUSE Linux Enterprise和openSUSE Leap (x86)

基於Debian

Ubuntu LTS （x86和ARM）

Debian （x86和ARM）

最大主線核心版本

另請參閱

簡介

本文檔介紹Cisco Secure Endpoint Linux聯結器的作業系統相容性資訊。

需求

- 僅支援64位作業系統。

- x86架構（也稱為x86_64、intel、amd64）在所有發行版本上都受支援。

- ARM架構（也稱為aarch64、arm64）支援於特定發行版本與核心版本。

分佈

版本

Cisco Secure Endpoint Connector長期支援(LTS)公告

Enterprise Linux (EL)

6

2024年11月7日結束

7

2028年6月30日結束

8

2029年5月31日啟動

SUSE Enterprise / openSUSE Leap

15 SP2 / 15.2

2024年12月31日結束

15 SP3 / 15.3

2025年12月31日結束

15 SP4 / 15.4

2026年12月31日結束

15 SP5 / 15.5

2024年12月31日啟動

德比安

10

2024年6月30日結束

11

2024年7月1日開始

Ubuntu LTS

18.04

2028年4月1日結束

20.04

2025年4月2日開始

Amazon Linux

2

2025年6月30日結束

2023

2025年3月15日開始

有關完整的舊版支援詳細資訊，請參閱Cisco Secure Endpoint Linux Connector長期支援。

圖例

支援的作業系統與版本

（注意：建議始終使用聯結器的最新可用版本）

相容；聯結器正常工作，但作業系統或聯結器不受支援

不支援

以RPM為基礎

Enterprise Linux （x86和ARM）

Enterprise Linux (EL)包括以下發行版本：

- Rocky Linux

- Alma Linux

- Red Hat Enterprise Linux

- Oracle Linux (RHCK)

- CentOS Linux

Cisco Secure Endpoint Linux聯結器不支援在最新版本RHEL/CentOS版本之前維護的企業Linux發行版，例如CentOS Stream。

分佈

版本

支援的最低核心版本

Cisco Secure Endpoint Linux聯結器

發行日期與版本

2024-01-24

2023-10-02

2023-08-01

2022-07-11

1.24.X

1.23.X

1.22.X

1.20.X

EL9

9.4

5.14.0-427 （x86_64和aarch64）

9.3

5.14.0-362 (aarch64)

5.14.0-362 (x86_64)

9.2

5.14.0-284 (x86_64)

9.1

5.14.0-162 (x86_64)

9.0

5.14.0-70 (x86_64)

EL8

8.10

4.18.0-553 (x86_64)

8.9

4.18.0-513 (x86_64)

8.8

4.18.0-477 (x86_64)

8.7

4.18.0-425 (x86_64)

8.6

4.18.0-372 (x86_64)

8.5

4.18.0-348 (x86_64)

8.4

4.18.0-305 (x86_64)

8.3

4.18.0-240 (x86_64)

8.2

4.18.0-193 (x86_64)

8.1

4.18.0-147 (x86_64)

EL7

7.9

3.10.0-1160 (x86_64)

7.8

3.10.0-1127 (x86_64)

7.7

3.10.0-1062 (x86_64)

7.6

3.10.0-957 (x86_64)

7.5

3.10.0-862 (x86_64)

7.4

3.10.0.693 (x86_64)

7.3

3.10.0-514 (x86_64)

7.2

3.10.0-327 (x86_64)

EL6

6.10

2.6.32-754 (x86_64)

6.9

2.6.32-696 (x86_64)

6.7

2.6.32-573 (x86_64)

6.6

2.6.32-504 (x86_64)

6.5

2.6.32-504 (x86_64)

6.4

2.6.32-358 (x86_64)

Oracle Linux - Unbreakable Enterprise Kernel/UEK （x86和ARM）

分佈

版本

支援的最低核心版本

Cisco Secure Endpoint Linux聯結器

發行日期與版本

2024-01-24

2023-10-02

2023-08-01

1.24.X

1.23.X

1.22.X

Oracle Linux 9 (UEK)

9.4

5.15.0-205 （x86_64和aarch64）

9.3

5.15.0-200 (aarch64)

5.15.0-200 (x86_64)

9.2

5.15.0-101 (x86_64)

9.1

5.15.0-3 (x86_64)

9.0

5.15.0-0 (x86_64)

Oracle Linux 8 (UEK)

8.9

5.15.0-200 (x86_64)

8.8

5.15.0-101 (x86_64)

8.7

5.15.0-3 (x86_64)

8.6

5.4.17-2136 (x86_64)

8.5

5.4.17-2136 (x86_64)

8.4

5.4.17-2102 (x86_64)

8.3

5.4.17-2011 (x86_64)

8.2

5.4.17-2011 (x86_64)

Oracle Linux 7 (UEK)

7.9

5.4.17-2011 (x86_64)

7.8

4.14.35-1902 (x86_64)

7.7

4.14.35-1902 (x86_64)

Amazon Linux （x86和ARM）

分佈

支援的最低核心版本

Cisco Secure Endpoint Linux聯結器

發行日期與版本

2024-01-24

2023-10-02

2023-08-01

1.24.X

1.23.X

1.22.X

Amazon Linux 2023

6.1 （x86_64和aarch64）

Amazon Linux 2

5.10 (aarch64)

5.10 (x86_64)

5.4 (x86_64)

4.18 (x86_64)

4.14 (x86_64)

Amazon Linux 2 (x86) 4.14核心版本支援

每個Amazon Linux 2 (x86) Cisco Secure Endpoint Linux聯結器版本都支援18個其發行前的最新4.14核心。

註：註：4.14核心版本使用核心模組在終端上進行系統事件監控，而不是使用eBPF。在Linux聯結器上發行的較新功能可能需要eBPF。建議升級到Amazon Linux Extras核心版本，以便與最新的聯結器功能相容。有關核心升級的指南，請參閱Amazon Linux 2 Kernel Upgrade AWS文章。

Cisco Secure Endpoint Linux聯結器版本

支援的最大核心版本

1.24.2

4.14.314-237.533 (2023-05-12)至4.14.343-261.564 (2024-05-15)

1.24.1

4.14.311-233.529 (2023-04-07)至4.14.336-257.568 (2024-04-03)

1.24.0

4.14.301-225.528 (2023-02-06)至4.14.330-250.540 (2023-11-30)

1.23.1

4.14.299-223.520 (2022-12-01)至4.14.327-246.539 (2023-11-01)

1.23.0

4.14.291-218.527 (2022-09-06)至4.14.322-246.539 (2023-09-11)

1.22.1

4.14.291-218.527 (2022-09-06)至4.14.322-244.536 (2023-08-17)

1.22.0

4.14.285-215.501 (2022-08-07)至4.14.318-241.531 (2023-06-28)

SUSE Linux Enterprise和openSUSE Leap (x86)

分佈

版本

支援的最低核心版本

Cisco Secure Endpoint Linux聯結器

發行日期與版本

2024-01-24

2023-10-02

2023-08-01

1.24.X

1.23.X

1.22.X

SUSE企業版15

/ Leap 15

15 SP5 / 15.5

5.14.21 (x86_64)

15 SP4 / 15.4

5.14.21 (x86_64)

15 SP3 / 15.3

5.3.18 (x86_64)

15 SP2 / 15.2

5.3.18 (x86_64)

基於Debian

Ubuntu LTS （x86和ARM）

只有Ubuntu的長期支援(LTS)版本受到官方支援。

分佈

版本

支援的最低核心版本

Cisco Secure Endpoint Linux聯結器

發行日期與版本

2024-01-24

2023-10-02

2023-08-01

1.24.X

1.23.X

1.22.X

Ubuntu 24 LTS

24.04.0

6.8.0-11-一般（amd64和arm64）

Ubuntu 22 LTS

22.04.4

6.5.0-18通用（amd64和arm64）

22.04.3

6.2.0-26-generic (arm64)

6.2.0-26-通用(amd64)

22.04.2

5.19.0-32-通用(amd64)

22.04.1

5.15.0-43-一般(amd64)

22.04.0

5.15.0-25-通用(amd64)

Ubuntu 20 LTS

20.04.6

5.15.0-67-通用(amd64)

20.04.5

5.15.0-46 -通用(amd64)

20.04.4

5.13.0-30-通用(amd64)

20.04.3

5.11.0-37-通用(amd64)

20.04.2

5.4.0-66 -通用(amd64)

20.04.1

5.4.0-42-通用(amd64)

20.04.0

5.4.0-26-通用(amd64)

Ubuntu 18 LTS

18.04.6

5.4.0-84-generic (amd64)

18.04.5

5.4.0-42-通用(amd64)

18.04.4

5.3.0-28-通用(amd64)

18.04.3

5.0.0-23-generic (amd64)

18.04.2

4.18.0-15-一般(amd64)

Debian （x86和ARM）

分佈

支援的最低核心版本

Cisco Secure Endpoint Linux聯結器

發行日期與版本

2024-01-24

2023-10-02

2023-08-01

1.24.X

1.23.X

1.22.X

德比安12

6.1.0-15 (arm64)

6.1.0-15 (amd64)

德比安11

5.10.0-26 (amd64)

德比安10

4.19.0-21 (amd64)

最大主線核心版本

Cisco Secure Endpoint Linux聯結器版本

支援的最大核心版本

1.24.X

6.8

1.23.X

6.3

1.22.X

5.19

1.20.7

5.19

另請參閱

- 安全終端Windows聯結器作業系統相容性

- Cisco Secure Endpoint Mac Connector OS相容性

- Cisco安全聯結器Apple iOS相容性

- Cisco Secure Endpoint Linux Connector更新重新引導要求

- Debian系統上的Cisco Secure Endpoint Linux聯結器

- 部署Cisco Secure Endpoint Linux聯結器

- Cisco Secure Endpoint Linux聯結器故障

- Linux核心級故障

- 構建Cisco Secure Endpoint Linux聯結器核心模組

- 思科軌道系統需求