目標

虛擬專用網路(VPN)是一種專用網路，用於通過公共網路以虛擬方式連線遠端使用者的裝置以提供安全性。「VPN Summary」頁面顯示VPN隧道的一般資訊，例如可用的VPN隧道數、啟用的隧道數以及使用的隧道數。該頁面還顯示Gateway to Gateway、Client to Gateway和Group VPN狀態資訊。

本文介紹RV0XX系列VPN路由器上的VPN Summary頁面中提供的資訊。

適用裝置

· RV016

· RV042

· RV042G

· RV082

軟體版本

· v4.2.2.08

VPN摘要

步驟1. 登入路由器配置實用程式並選擇VPN > Summary。Summary頁面隨即開啟：

摘要

·已使用的隧道 — 顯示正在使用的隧道數。

·可用隧道 — 顯示可用於VPN連線的隧道總數。

步驟1。（可選）如果要檢視有關隧道的詳細資訊，請按一下Details。此時會出現一個新視窗：

•編號  — 用於VPN連線的隧道號。

·名稱 — 用於VPN連線的隧道名稱。

·狀態 — VPN連線的當前狀態。

— 已連線 — 當前將隧道用於VPN連線。

— 正在等待連線 — 隧道已使用，但正在等待建立連線。

·第2階段Enc/Auth/Grp — 用於VPN連線的身份驗證。

·本地組 — 本地組的IP地址和子網掩碼。

·遠端組 — 遠端組的IP地址和子網掩碼。

·遠端網關 — 遠端網關的IP地址。

步驟2.（可選）如果要刷新通道的資料，請按一下刷新。

步驟3.按一下Close關閉視窗。

VPN通道狀態

·已啟用隧道 — 顯示為VPN連線啟用的隧道數。這顯示為VPN連線成功配置的隧道數。

·定義的隧道 — 顯示為VPN連線定義的隧道數。這顯示VPN連線的可用隧道數，包括已啟用和已禁用的隧道

連線表

顯示網關到網關和客戶端到網關（單一）VPN連線。

•編號  — 用於VPN連線的隧道號。

·名稱 — 用於VPN連線的隧道名稱。

·狀態 — VPN連線的當前狀態。

— 已連線 — 當前將隧道用於VPN連線。

— 正在等待連線 — 隧道已使用，但正在等待建立連線。

·第2階段Enc/Auth/Grp — 用於VPN連線的身份驗證。

·本地組 — 本地組的IP地址和子網掩碼。

·遠端組 — 遠端組的IP地址和子網掩碼。

·遠端網關 — 遠端網關的IP地址。

步驟1。（可選）如果您當前未連線到隧道，請按一下Connect以連線VPN隧道。

步驟2.（可選）如果當前連線的是VPN隧道，請按一下Disconnect以中斷連線。

步驟3.（可選）要將新網關新增到網關或客戶端新增到網關VPN，請點選Add。

步驟4.（可選）要編輯已安裝VPN的任何資訊，請按一下configuration列下的Edit。

步驟5.（可選）要刪除VPN，請按一下Delete。

注意：如果要詳細瞭解如何向網關VPN新增網關，請參閱在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上配置網關到網關VPN。如果您想瞭解有關如何將客戶端新增到網關VPN的詳細資訊，請參閱為RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上的VPN客戶端設定遠端訪問隧道（客戶端到網關）。

組VPN連線表

組VPN連線表顯示有關客戶端到網關組VPN的一般資訊。

·組名稱 — 用於VPN連線的組名稱。

·連線隧道 — 登入到VPN隧道的使用者數。

·第2階段Enc/Auth/Grp — 用於VPN連線的身份驗證。

·本地組 — 本地組的IP地址和子網掩碼。

·遠端客戶端 — 遠端客戶端的域名。

·遠端客戶端狀態 — VPN連線的VPN組、IP地址和連線時間的詳細資訊（以秒為單位）。

·通道測試 — VPN通道是否用於VPN連線的通道狀態。

步驟1。（可選）如果您當前未連線到隧道，請按一下Connect以連線VPN隧道。

步驟2.（可選）如果當前連線的是VPN隧道，請按一下Disconnect以中斷連線。

步驟3.（可選）要新增新的組VPN，請點選Add。

步驟4.（可選）要編輯已安裝VPN的任何資訊，請按一下Edit。

步驟5.（可選）要刪除VPN，請按一下Delete。

VPN使用者端狀態

「VPN客戶端狀態」(VPN Client Status)表顯示有關VPN客戶端的詳細資訊。

•編號— VPN客戶端的標識號。

·使用者名稱 — 用於標識VPN使用者的唯一名稱。

·狀態 — 客戶端VPN連線的當前狀態。

— 離線 — 未使用通道。

— 已連線 — 當前將隧道用於VPN連線。

— 正在等待連線 — 隧道已使用，但正在等待建立連線。

·開始時間 — VPN客戶端建立VPN連線的開始時間。

·結束時間 — VPN客戶端停止VPN連線的結束時間。

·持續時間 — VPN連線的活動持續時間。

步驟1。（可選）如果要中斷連線，請選中Disconnect下的覈取方塊以指定特定的連線，然後按一下Disconnect。