目標

廣域網(WAN)是由多個LAN組成的網路。RV路由器支援雙WAN功能，允許同時使用兩個WAN埠。WAN連線還可以配置為故障切換設定，以確保連續的Internet連線。為了進一步最佳化雙WAN功能，RV路由器使用協定繫結。協定繫結允許通過特定WAN埠傳送特定流量。

本文解釋如何在RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上配置雙WAN。

適用裝置

· RV042

· RV042G

· RV082

軟體版本

· v4.2.1.02

設定雙WAN

步驟1.登入到路由器配置實用程式以選擇System Management > Dual WAN。Dual WAN頁面隨即開啟：

負載平衡

步驟1.點選適當的WAN模式以管理WAN連線。

·智慧鏈路備份 — 此選項可確保RV路由器上的連續WAN連線。如果主WAN失去連線，則由備用WAN接管。從Primary WAN下拉選單中選擇指定為主要WAN的所需WAN。

·負載均衡 — 同時使用兩個WAN連線。這會增加RV路由器的可用頻寬。

步驟2.按一下「Save」以儲存設定。

編輯WAN

注意：如果您想瞭解有關最大頻寬管理的詳細資訊，請參閱RV042、RV042G和RV016 VPN路由器上的速率控制頻寬管理(有關速率控制型別的頻寬)和RV042G路由器上的優先順序頻寬管理(有關優先順序型別的頻寬)。

步驟1.點選Configuration按鈕編輯適當的WAN介面以編輯Dual WAN設定。Dual WAN頁面隨即開啟：

有關上述視窗的資訊，請參閱以下子部分。

· WAN頻寬 — 如何為指定的WAN介面配置頻寬。

· 網路服務檢測 — 如何執行ping測試以檢測WAN連線。

· 管理協定繫結 — 如何為指定的WAN介面配置協定繫結。協定繫結確定特定流量使用哪個WAN介面。

WAN頻寬

Interface欄位顯示指定WAN的介面。

步驟1.在Upstream欄位中輸入最大上傳頻寬（以千位每秒為單位）。上行頻寬是網路將資料傳送到Internet服務提供商(ISP)的最大頻寬。 預設上游頻寬為512 kbit/sec。

步驟2.在Downstream欄位中輸入最大下載頻寬（以千位每秒為單位）。下游頻寬是Internet服務提供商(ISP)將資料傳送到網路的最大頻寬。預設下游頻寬為512 kbit/sec。

步驟3.按一下「Save」以儲存設定。

網路服務偵測

步驟1.選中Enable Network Service Detection以允許RV路由器檢測連線。這是通過對配置的IP地址執行ping測試後執行的。

步驟2.在Retry Count欄位中輸入RV路由器嘗試對配置的IP地址執行ping的次數。預設值為 5。

步驟3.在Retry Timeout欄位中輸入RV路由器在ping之間等待的時間（以秒為單位）。預設時間為30秒。

步驟4.從When Fail下拉選單中，選擇當ping測試失敗時要執行的操作。

·保留系統日誌並刪除連線 — 發生故障切換，且備份WAN介面進行控制。恢復與主WAN的連線後，主WAN將恢復控制。

·在系統日誌中生成錯誤條件 — 系統日誌中記錄故障，且不會發生故障切換。

步驟5.選中要為ping測試執行ping操作的位置的覈取方塊。

·預設網關 — RV320 ping配置的預設網關。

· ISP主機 — 輸入ISP主機的IP以供RV路由器執行ping操作。

·遠端主機 — 輸入遠端主機的IP地址以供RV路由器執行ping操作。

· DNS Lookup Host — 輸入路由器要執行ping的主機名或域名。

步驟6.按一下「Save」。

管理協定繫結

協定繫結是一種功能，用於通過特定WAN介面傳送特定流量。任何與流量型別匹配且從已配置的源IP地址傳送到已配置的目的地址的流量都通過協定繫結規則的已配置WAN介面傳送。只有在雙WAN模式配置為負載均衡時，協定繫結才可用。

步驟1.從Service下拉選單中，選擇應用於協定繫結的流量型別。

步驟2.在Source IP欄位中輸入應用於協定繫結的源IP地址。

步驟3.在Destination IP欄位中輸入應用於協定繫結的目標IP地址。

步驟4.從Interface下拉選單中，選擇流量通過的介面。

步驟5.選中Enable欄位中的覈取方塊以啟用協定繫結。

注意：按一下Service Management新增服務。要詳細瞭解如何新增服務，請參閱服務管理部分。

步驟6.按一下Add to List以新增到表中。

步驟7.按一下「Save」。協定繫結設定已配置。

編輯協定繫結

步驟1.從表中按一下要編輯的協定繫結並更改必要的資訊。要詳細瞭解如何更新，請參閱新增協定繫結部分。

步驟2.按一下Update以編輯協定繫結。

步驟3.按一下「Save」。協定繫結配置已更新。

刪除協定繫結

步驟1.按一下要從表中刪除的協定繫結。

步驟2.按一下「協定繫結表」中的「刪除」。

步驟3.按一下「Save」。協定繫結配置即被刪除。

服務管理

步驟1.按一下「Service Management」。出現Service Management視窗。

步驟2.在Service Name欄位中輸入服務的名稱。

步驟3.從protocol下拉選單中，選擇服務使用的協定。

· TCP — 服務轉發傳輸控制協定(TCP)資料包。

· UDP — 服務轉發使用者資料包協定(UDP)資料包。

· IPv6 — 服務轉發所有IPv6流量。

步驟4.如果協定是TCP或UDP，請在Port Range欄位中輸入為該服務保留的埠範圍。

步驟5.按一下「Add to List」。該服務將儲存到「服務管理表」中。

步驟6。（可選）點選要編輯的服務，編輯必要資訊，然後點選儲存。要瞭解有關編輯的詳細資訊，請按照前面的步驟操作。

步驟7。（可選）點選要刪除的服務，然後點選Delete。