目標

重新引導可以是一個非常有用的工具，為了獲得最佳效能，應該定期進行重新引導。進行韌體或語言升級後，需要重新啟動才能更新活動映像。有時可能需要重新啟動才能儲存配置。如果路由器工作不正常或存在連線問題，可以嘗試使用簡單的解決方案。

有時重設為出廠預設值也會很有幫助。有時，路由器可能運行不正常，解決方案也不明顯。或者，您收到的路由器是公司其他人使用的，您需要清除配置並重新開始。

本文的目的是解釋如何在RV160或RV260路由器上重新啟動並重置為出廠預設設定。

適用裝置

- RV160

- RV260

軟體版本

- 1.0.00.13

登入路由器

在Web瀏覽器中，輸入路由器的IP地址。輸入憑證。如果您進行了出廠重置，或者這是您第一次輸入憑證，則預設IP地址為192.168.1.1，而使用者名稱和密碼的憑證為cisco。

附註：如果您忘記路由器的IP地址，並且沒有需要保留的特定配置，您可以在物理裝置上重置為出廠預設設定。開啟回形針並將其末端插入小型凹陷重置按鈕。保持10秒鐘，您應該會看到裝置上的指示燈亮起。至少需要幾分鐘才能重新引導。您的IP地址將恢復為192.168.1.1。

執行重新引導

導覽至Administration > Reboot。選擇單選按鈕重新啟動裝置。按一下「Reboot」。完成重新啟動需要幾分鐘。您可以在重新啟動後在此處檢查活動映像，以確保運行的是最新版本。如果您不確定是否有最新版本，請前往思科支援並檢查。

重新啟動後返回到出廠預設設定

執行重新開機後返回出廠預設值時，所有組態都將遺失，設定將回覆為預設值。如果您有複雜的組態，可能需要備份，但請記住，組態的錯誤可能首先會導致問題。

附註：預設設定通常是最常見的配置，在購買裝置時預先選擇預設設定。

導覽至Administration > Reboot。選擇單選按鈕以重新啟動後返回到出廠預設設定。按一下「Reboot」。執行此操作需要幾分鐘時間。

重新啟動後返回到出廠預設設定，包括證書

這個動作會執行重新開機後回復到出廠預設值的所有操作，但也會移除憑證。如果路由器上附加的證書已過期或無效，則希望執行此操作。

結論

現在您已瞭解重新啟動的步驟、重新啟動後返回到出廠預設設定，以及重新啟動後返回到出廠預設設定（包括證書）。如果這些操作不能解決問題，您可以在此處找到有關RV160或RV260路由器故障排除的更多資訊。