目標

靜態路由是資料包到達目的地時必須經過的手動配置路徑。如果路由器之間沒有關於當前網路拓撲的通訊，可以將靜態路由配置為在路由器之間建立直接通訊。靜態路由比動態路由佔用更少的網路資源，因為它不必經常計算要採用的下一條路由。靜態路由會建立資料包必須在路由器之間傳送的固定路徑。本文說明了如何在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上配置靜態路由設定。

適用裝置

- RV016

- RV042

- RV042G

- RV082

軟體版本

- v4.2.1.02

靜態路由配置

步驟1.登入到路由器配置實用程式並選擇Setup > Advanced Routing。將開啟Advanced Routing頁面：

步驟2.在Destination IP（目標IP）欄位中輸入目標地址。目標IP地址是您要為其分配靜態路由的地址。

步驟3.在Subnet Mask欄位中輸入目標地址的子網掩碼。子網掩碼指定IP地址的哪一部分是網路地址，哪一部分是主機地址。

步驟4.在Default Gateway欄位中輸入網關的IP地址。網關允許有線路由器和指定網路之間的連線。網關是兩個不同網路之間的橋樑，允許彼此通訊。

步驟5.在Hop Count（跳數）欄位中輸入跳數。 每當資料包通過網路裝置的一個節點，它都會向目的主機發起一跳。跳數是指資料包從源到目的地的跳數。

步驟6.從Interface下拉選單中選擇要用於此靜態路由的介面。

- WAN1、WAN2 — 如果路由器為您的網路提供Internet連線。

- LAN — 如果路由器從LAN上的網關路由器獲得Internet連線。

步驟7.按一下Add to List將已配置的靜態路由新增到清單中。最多可以輸入30個。

步驟8.（可選）如果要更新靜態路由，請從路由清單中選擇路由，更新所需欄位，然後點選更新。

步驟9.（可選）如果要從靜態路由清單中刪除靜態路由，請從清單中選擇該路由，然後按一下Delete。

步驟10。（可選）要將另一個新的靜態路由新增到清單中，請按一下Add New。如果要新增新的靜態路由，請執行步驟2至6。

步驟11.按一下「Save」以儲存組態。

您現在已成功在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上配置靜態路由設定。