目標

高級路由提供檢視路由資訊以及配置靜態路由和動態路由的靈活性。靜態路由通過手動配置的固定路徑提供網路路由。靜態路由是最簡單的，但需要小心，因為它們是手動配置的。動態路由通過軟體應用程式提供網路路由，軟體應用程式動態地瞭解網路目的地並將資訊通告給其它路由器。

本文檔介紹如何設定高級IPv6路由，以便在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上配置動態和靜態路由設定。

適用裝置

· RV016

· RV042

· RV042G

· RV082

軟體版本

· v4.2.1.02

啟用IPv6路由

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Setup > Network。Network 頁面隨即開啟：

步驟2.按一下IP Mode區域中的Dual-Stack IP單選按鈕配置IPv6路由。

步驟3.向下滾動並按一下Save以儲存設定。

配置高級IPv6路由

步驟1.登入到Router Configuration Utility，然後選擇Setup > Advanced Routing。將開啟Advanced Routing頁面：

步驟2.按一下IPv6頁籤。將開啟IPv6 Advanced Routing頁面：

配置動態高級IPv6路由

動態路由允許路由器自動計算源路由和目的路由之間的最佳路由。此外，如果發生任何更改，路由器也可以自動調整路由表。

步驟1.如果要在裝置上啟用動態路由，請選中Enable RIPng覈取方塊。路由資訊協定(RIP)是一種動態路由協定，它允許路由器自動向其它路由器廣播其路由資訊，從而計算源與目的地之間的最佳路徑，並在發生任何更改時調整路由表。

步驟2.向下滾動並按一下Save以儲存設定。

配置靜態高級IPv6路由

靜態路由是一種強大而高級的功能，可用於在路由表中手動新增路由路徑。使用靜態路由的路由器無法自動更改路由表，即使在沒有手動干預的情況下發生更改也是如此。靜態路由應由網路管理員配置並維護。它通常用於配置末節網路和預設路由。最多可新增30條靜態路由。

步驟1.在Destination IP Address欄位中輸入遠端LAN的目標IPv6地址。

步驟2.在「字首」欄位中輸入目標IP地址的字首長度。

步驟3.在Default Gateway欄位中輸入為其配置特定靜態路由的路由器IP地址。

步驟4.在Hop Count（跳數）欄位中輸入流量通過到達目標的路由器或節點數。最大跳數為15。

步驟5.從配置靜態路由的介面下拉選單中選擇相應的介面。

· LAN — 配置靜態路由的路由器從LAN連線的網關路由器獲得Internet連線。

· WAN 1 — 配置靜態路由的路由器通過Internet連線與其他網路相連。

· WAN 2 — 配置靜態路由的路由器通過安全的Internet連線與其他網路相連。

步驟6.按一下「Add to List」。新條目將新增到表中。

步驟7.（可選）要從清單中刪除靜態路由，請按一下相應的靜態路由，然後按一下Delete。

步驟8。（可選）若要編輯靜態路由，請按一下相應的靜態路由選擇靜態路由，然後按一下Update編輯資訊。

步驟9。（可選）若要新增新條目，請按一下Add New，然後按照前面的步驟操作。

步驟10.向下滾動並按一下Save以儲存設定。