識別日期

2016年12月20日

解決日期

不適用

受影響的產品

型號

韌體版本

RV320

1.3.2.02

問題描述

RV320通過網際網路服務提供商(ISP)「最佳線上」(Optimum Online)獲得的吞吐量低於預期。在100 Mbps ISP Internet連線上只有30 Mbps的下降速度。使用的數據機是Cisco DPQ3925。

當前狀態

將WAN設定為100半雙工時，吞吐量可達70 Mbps，將WAN設定為100全雙工時，吞吐量約為7至8 Mbps。已收集調試檔案，但開發人員無法重現該問題，因為他們看到全速運行與報告的網路環境相同的設定。以後將引用此問題。