目標

埠設定用於配置每個本地埠的連線設定。這些設定包括指定連線埠上的優先順序、速度和雙工。

本文檔旨在向您展示如何幫助配置RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上的埠設定。

適用裝置

· RV016

· RV042

· RV042G

· RV082

軟體版本

· v4.2.2.08

配置埠設定

步驟 1.登入到路由器配置實用程式並選擇Port Management > Port Setup。Port Setup頁面隨即開啟：

系統將為每個埠顯示以下只讀資訊：

·埠ID — 在裝置上標籤的埠號或名稱。

·介面 — 介面型別：LAN、WAN或DMZ。

步驟 2.勾選「Disable」覈取方塊以停用不需要的連線埠。預設情況下，所有連線埠都啟用。

步驟 3.從所需的LAN埠的優先順序下拉選單中選擇適當的優先順序。這可確保特定埠的服務品質。

·正常 — 代表正常優先順序。

·高 — 代表高優先順序。

注意：只有當您選擇不在步驟6上啟用自動交涉時，步驟4和步驟5才可用。

步驟4.點選適當的單選按鈕為LAN選擇所需的速度。

· 10 M — 表示埠的10 Mb速度。

· 100 M — 表示埠的100 Mb速度。

步驟 5.按一下所需的單選按鈕，選擇埠的通訊方式。

·半雙工 — 表示半雙工。 半雙工允許兩個方向的通訊，但一次只能有一個裝置可以通訊。

·全雙工 — 代表全雙工。 全雙工允許同時進行雙向通訊。

步驟 6.勾選「Auto Negotiation」覈取方塊以啟用連線和雙工模式的協商速度。預設情況下會選中「自動協商」。

步驟7.從VLAN 下拉式清單中選擇適當的VLAN，以便將特定的LAN放在不同的VLAN上。虛擬區域網(VLAN)允許將裝置分成不同的廣播域。預設情況下，所有連線埠都位於VLAN 1中。

步驟 8.按一下Save以儲存所做的配置。