摘要

RV320會間歇性凍結。必須重新啟動裝置才能從凍結狀態中恢復。

識別日期

2016年4月15日

解決日期

2017年5月10日

受影響的產品

型號

韌體版本

RV320

1.2.1.14、1.3.1.10

問題描述

RV320會間歇性凍結。發生此問題時，無法到達區域網(LAN)。必須重新啟動裝置才能從凍結狀態中恢復。

解析

發佈1.3.2.02ts-4a版本解決了此問題。