目標

Internet協定第6版(IPv6)過渡可幫助屬於IPv6網路的主機通過另一個Internet協定第4版(IPv4)網路進行通訊。IPv6過渡通常通過IPv4報頭中的IPv6資料包封裝來實現。VPN路由器使用6to4機制進行IPv6轉換。此機制通過IPv4 Internet或網路將內部IPv6網路與目標IPv6網路相連。此機制涉及通過附加2002轉換IPv6地址字首（採用IPv4地址的十六進位制格式）。然後，IPv6資料包將封裝在IPv4報頭中，並通過IPv4 Internet或網路傳送。本文檔介紹如何在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上配置IPv6轉換。

適用裝置

· RV016

· RV042

· RV042G

· RV082

軟體版本

· v4.2.1.02

配置IPv6過渡

注意：在配置IPv6轉換之前，必須將IP模式更改為雙堆疊IP，否則將顯示錯誤消息視窗，並顯示更改雙堆疊的路徑。要瞭解如何配置IPv6的雙協定棧，請參閱在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上配置高級IPv6路由一文。

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Setup > IPv6 Transition。將開啟IPv6 Transition頁面：

步驟2.選中Enable 6to4 Tunnel覈取方塊以啟用6to4 IPv6轉換。它建立用於交換IPv6資料包地址（如IPv4資料包地址）的隧道。

注意：預設情況下啟用IPv6轉換。

步驟3.按一下Save儲存設定，或按一下Cancel撤消設定中的更改。