特別宣告：許可結構 — 韌體版本1.0.3.15及更高版本。接下來，AnyConnect將只對客戶端許可證收費。

有關RV340系列路由器上的AnyConnect許可的其他資訊，請檢視RV340系列路由器的AnyConnect許可一文。

簡介

帶無線的RV340W Dual WAN Gigabit VPN路由器是RV34x系列的一部分，是RV340路由器的無線對等路由器。它易於使用、靈活、高效能和耐用，非常適合小型企業。現在，RV340W增加了幾個安全功能，如網路過濾、應用控制和IP源保護，為小型辦公室和遠端員工提供高度安全的寬頻、有線和無線連線。這些新的安全功能還便於對網路上的允許活動進行微調。

本文旨在展示RV340W Dual WAN Gigabit VPN無線路由器的產品規格。

附註：要瞭解有關含無線功能的RV340W Dual WAN Gigabit VPN路由器的更多資訊，請點選此處。

產品規格

規格

說明

標準

802.11(Wi-Fi)、802.11ac、802.1n、802.11g、802.11b、802.11a、802.3u、802.1D、802.1p、802.1w（快速生成樹）、802.1X（安全身份驗證）、802.1Q虛擬區域網(VLAN)、IPv4 RFC 791)、IPv6(RFC 2460)、路由資訊協定(RIP)v1(RFC 1058)、RIP v2(RFC 1723)

作業系統

Linux

電纜型別

5e類或更高級別

連接埠

LAN、WAN、USB、控制檯

實體介面

規格

說明

連接埠

4個RJ-45 10/100/1000乙太網

2個WAN

2個USB埠

1個控制檯

按鈕

重置按鈕、Wi-Fi按鈕

交換器

電源開關

實體安全

肯辛頓

是

物理規格

物理尺寸

（寬x深x高）

280 x 44 x 170毫米（11.0 x 1.45 x 6.69英吋）

重量

1.2千克（2.65磅）

網路功能

規格

說明

VLAN支援

是;基於埠和基於802.1Q標籤的VLAN

網路通訊協定

動態主機設定通訊協定(DHCP)伺服器

乙太網路上的點對點通訊協定(PPPoE)

點對點通道通訊協定(PPTP)

Domaine Name System(DNS)代理

網際網路群組管理協定(IGMP)代理和多點傳送轉送

快速跨距樹狀目錄通訊協定(RSTP)

動態網域名稱系統(DynDNS、NOIP)

網路位址轉譯(NAT)、連線埠位址轉譯(PAT)

一對一NAT

連線埠管理

連線埠映象

編號 VLAN的

1個管理VLAN（1-4096範圍），最多32個VLAN

802.1X請求方

是

路由通訊協定

靜態路由

動態路由

RIP v1和v2

NAT

PAT，網路位址連線埠轉譯(NAPT)通訊協定

網路邊緣(DMZ)

軟體可配置為任何LAN IP地址

生成樹

是

負載平衡

是

IPv6

雙堆疊IPv4和IPv6

6to4通道

無狀態位址自動組態

適用於LAN上IPv6使用者端的DHCPv6伺服器

適用於WAN連線的DHCP v6客戶端

網際網路控制訊息通訊協定(ICMP)v6

靜態IPv6路由

使用RIPng的動態IPv6路由

IPv6主機支援

IPv6 RADIUS，

網路時間協定(NTP)

第2層

基於802.1Q的VLAN、32個活動VLAN和一個管理VLAN

安全

規格

說明

訪問控制

是，管理訪問控制清單(ACL)加MAC ACL

安全管理

HTTPS

防火牆

狀態包檢測(SPI)防火牆、埠轉發和觸發、拒絕服務(DoS)預防、基於軟體的DMZ

阻止的DoS攻擊：

- SYN泛洪

- 回聲風暴

- ICMP泛洪

- UDP泛洪

- TCP泛洪

阻止Java、cookie、active-X、HTTP代理

Web過濾器

過濾惡意網站並阻止有害網站

內容過濾器

靜態URL阻止或關鍵字阻止

應用程式控制

是

VPN

規格

說明

IPSec

50個同時連線（遠端訪問和站點到站點任意組合），吞吐量高達650 Mbps

IPSec遠端存取

是

使用IPSec的L2TP

是

使用IPSec的GRE

是

Cisco SSL VPN(Cisco AnyConnect)

包括2個隧道。最多50個隧道（可選路由器許可證）。吞吐量高達33 Mbps

PPTP

25個連線，吞吐量高達100 Mbps

遠端工作人員模式(Cisco IPSec VPN)

路由器充當客戶端，以遠端工作人員模式連線到中央VPN網關。

VPN傳輸

IPSec、PPTP、L2TP

組態

規格

說明

Web使用者介面

基於瀏覽器的簡單配置(HTTP、HTTPS)

命令列介面(CLI)

使用SSH的命令列

管理協定

Web瀏覽器、簡單網路管理協定(SNMP)v3、Bonjour

遠端管理

是

事件記錄

本地、遠端 系統日誌 ，電子郵件警報

網路診斷

記錄、Ping、Traceroute、DNS查詢和埠映象

Web韌體升級

可通過Web瀏覽器升級韌體，匯入和匯出配置檔案

動態主機設定通訊協定(DHCP)

DHCP使用者端

IPv6主機

是

HTTP重定向

是

系統時間

支援NTP、夏時制手動輸入

語言

GUI支援英語

無線

規格

說明

無線電和調制型別

雙無線正交分波多工(OFDM)IEEE 802.11a/n:OFDM(BPSK/QPSK/16QAM.64AM/256AM)

IEEE 802.11ac:OFDM(BPSK/QPSK/16QAM.64AM/256AM)

WLAN

802.11n/ac

4x4 MIMO，2個空間流，5 GHz

2個空間流的3x3 MIMO，2.4 GHz

適用於802.11ac的20、40和80 Mhz通道

適用於802.11n的20和40 Mhz

PHY資料速率高達2.7Gbps:

- 2.4 GHz:450Mbps(64-QAM)、600Mbps(256-QAM)

- 5 GHz:1.7Gbps(256-QAM)、2.1Gbps(1024-QAM)

802.11動態頻率選擇(DFS)

操作管道

北美地區11個，歐洲大部分地區13個，自動通道選擇

無線隔離

客戶端之間的無線隔離

外部天線

4

dBi中的天線增益

2.4 GHz:每天線3 dBi

5 GHz:每天線5 dBi

接收器靈敏度

2.4 GHz:

-802.11b:-82 dBm(11 Mbps),

-802.11g:54 Mbps時為–71 dBm，

802.11n(HT20):MCS7時為–69 dBm，

HT20, -65 dBm，mcs15,HT40

5 GHz:

-802.11ac(VHT20):MCS8時為–59 dBm

-802.11ac(VHT40):在MCS9上為–54 dBm

-802.11ac(VHT80):在MCS9上為–51 dBm

無線電射頻

雙頻，工作在2.4 GHz和5 GHz上

活動的WLAN客戶端

最多支援50個併發客戶端

多個SSID

支援多個服務集識別符號(SSID)，最多8個獨立的虛擬網路，每個射頻4個。

無線VLAN對映

通過無線客戶端隔離支援SSID到VLAN的對映

WLAN安全性

有線等效保密(WEP)、WPA、WPA2-PSK、WPA2-ENT、802.11i

Wi-Fi多媒體(WMM)

WMM、WMM節能(WMM-PS)

環境

規格

說明

電源

12伏1.5安

認證

FCC、CE、IC、Wi-Fi

工作溫度

0°至40°C(32°至104°F)

貯存溫度

0°至70°C(32°至158°F)

工作濕度

10%至85%，非冷凝

儲存濕度

5%至90%，非冷凝