摘要

如果允許訪問控制清單(ACL)配置為允許來自特定主機或網路的流量，然後為其他主機配置塊ACL，則塊ACL將阻止應該允許的流量。即使首先對「允許ACL」進行排序，也會出現這種情況。

識別日期

2017年4月18日

解決日期

2017年5月9日

受影響的產品

型號

韌體版本

RV320

1.3.2.02

問題描述

入站ACL在路由器上不起作用。允許ACL首先配置到一台主機，而塊ACL最後配置到塊網路中的其他主機。在配置阻止ACL之前，允許ACL會一直工作。

因應措施

將路由器的韌體降級至其先前版本。