目標

埠流量統計資訊允許管理員檢視介面的狀態以及通過該介面的流量。這些統計資訊可幫助網路管理員對連線到路由器的裝置進行故障排除。管理員還可以使用這些統計資訊來確定每個埠應分配多少資料和功率。

本文的目的是向您展示如何檢視RV130和RV130W路由器上的埠流量。

適用裝置

- RV130

- RV130W

軟體版本

- 1.0.3.22

檢視埠流量統計資訊

檢視連線埠流量

步驟1.登入到路由器的基於Web的實用程式，然後選擇Status > Port Statistics。

步驟2.從Refresh Rate下拉選單中，選擇路由器刷新Port Statistics頁面的間隔。選項包括：

- 不刷新 — 頁面將不會刷新。

- 15秒 — 頁面將每15秒刷新一次。

- 30秒 — 頁面將每30秒刷新一次。

- 60秒 — 頁面將每60秒刷新一次。

附註：在本例中，選擇了No Refresh。

步驟3.選中Show Simplified Statistic Data覈取方塊以向上舍入形式顯示統計資料和數碼資料。預設度量單位是位元組。

檢視下面的埠統計資訊表。該表的內容如下：

- Interface — 定義的介面名稱和編號。

- 資料包 — 網路上傳輸和接收的資料包數。

- 位元組 — 網路上傳輸和接收的位元組數。

- 錯誤 — 網路上傳輸和接收的錯誤數量。

- Dropped — 網路上傳輸和接收的丟棄資料包的數量。

- 多點傳送 — 網路中傳輸和接收的多點傳送封包數。

- 衝突 — 網路上的衝突量。

步驟4.（可選）按一下Clear Count按鈕將所有值重置為零。

步驟5.按一下「Save」以儲存設定。

您現在應該已經成功檢視了RV130和RV130W路由器上的埠統計資訊。